Objectifs

Les téléphones IP de la gamme SPA300/SPA500 sont accessibles via une interface Web. L'interface Web affiche les appels ayant reçu une réponse, passés et manqués, ainsi que les informations et les statistiques relatives aux périphériques spécifiques à ce téléphone. Par défaut, l'interface Web est activée sur chaque téléphone.

Ce document explique comment activer ou désactiver l'interface Web sur le téléphone IP de la gamme SPA300/SPA500.

Périphériques pertinents

Téléphone IP · gamme SPA300

Téléphone IP · gamme SPA500

Procédure pas à pas

Activer ou désactiver l'interface Web

Étape 1. Appuyez sur le bouton Setup du téléphone IP pour afficher le menu Setup.

Étape 2. Sélectionnez Paramètres et appuyez sur Sélectionner pour afficher le menu Paramètres.

Étape 3. Sélectionnez Configuration de la sécurité et appuyez sur Sélectionner pour afficher le menu Configuration de la sécurité.

Étape 4. S'il y a un cadenas verrouillé en haut de l'écran, appuyez sur Étoile, Étoile, Pointeur sur le clavier pour déverrouiller les paramètres afin qu'ils puissent être modifiés.

Étape 5. Sélectionnez Accès Web activé et appuyez sur Modifier pour modifier si l'interface Web est activée ou désactivée.

Étape 6. Appuyez sur Y/N pour activer ou désactiver l'accès Web.

Étape 7. Appuyez sur OK pour accepter les paramètres.

Étape 7. Appuyez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres et les faire entrer en vigueur immédiatement.