Objectif

Lors du dépannage d'un périphérique, connaître les modifications qui ont été appliquées précédemment au périphérique aide à le faire. L'historique de redémarrage permet à un utilisateur de voir toutes les modifications apportées au périphérique, y compris les redémarrages, les modifications de VLAN, etc.

Ce document décrit comment afficher l'historique de redémarrage des téléphones IP des gammes SPA300 et SPA 500 à l'aide de l'interface à touches programmables.

Périphériques pertinents

Téléphones IP · série SPA300

Téléphones IP · série SPA500

Afficher l'historique de redémarrage

Étape 1. Appuyez sur la touche de fonction Set Up.

Étape 2. Appuyez sur la touche de fonction correspondant à Paramètres (3).

Étape 3. Appuyez sur la touche de fonction 9 (neuf) pour accéder à Reboot History.

Étape 4. Le dernier écran ressemble à celui-ci, affichant l'historique du redémarrage :