Objectif

L'objectif de ce document est de fournir et d'expliquer les étapes (CLI) permettant à un serveur SNTP de synchroniser les paramètres temporels d'un commutateur.

Introduction

Le protocole SNTP (Simple Network Time Protocol) synchronise l'heure système d'un périphérique réseau avec un serveur SNTP de votre choix. Un serveur SNTP utilise l'horloge UTC (Universal Time Clock). Il s'agit de l'heure coordonnée standard par laquelle le monde réglemente ses horloges et son heure. L'utilisation de SNTP est utile dans les activités d'administration car elle garantit que lorsque des événements sont consignés, ils utilisent une source unique pour les horodatages. La collection d’événements de réseau synchrone prouve une fenêtre précise dans la séquence d’événements.

Vous devez être connecté à un serveur SNTP pour pouvoir utiliser ce service. Si vous avez activé une autre source de temps Internet qui est suffisante pour vos besoins, vous n'avez pas besoin d'effectuer ces étapes. Quelle que soit la source temporelle que vous utilisez, il est utile que chaque client utilise la même source temporelle Internet pour que l'authentification fonctionne. Si les clients ne peuvent pas se connecter, les paramètres d'heure constituent une première étape de dépannage.

L'objectif de ce document est de fournir et d'expliquer les étapes (CLI) permettant à un serveur SNTP de synchroniser les paramètres temporels d'un commutateur. Pour configurer ces paramètres via l'utilitaire Web du commutateur, cliquez ici.

Les images ci-dessous ont été prises à partir de différents commutateurs, de sorte que le nom du périphérique varie et très probablement ne correspond pas au nom de votre commutateur. Les commandes qui suivent le symbole de hashtag doivent être identiques pour la configuration de votre commutateur. Note:

Périphériques pertinents

- Série Sx300

- Gamme Sx350

- Gamme SG350X

- Série Sx500

- Gamme Sx550X

Version du logiciel

- 1.4.7.05 - Sx300, Sx500

- 2.2.8.04 - Sx350, SG350X, Sx550X

Configuration du mode SNTP sur un commutateur

Activation de la monodiffusion SSH et SNTP

Étape 1. Secure Shell (SSH) et telnet ne sont pas activés par défaut. Afin de se connecter à l'interface de ligne de commande de votre commutateur à l'aide de SSH, le service SSH doit être activé. Cliquez ici pour obtenir des instructions.

Étape 2. Cliquez ici pour obtenir des instructions sur l'accès à une interface de ligne de commande (CLI) de commutateur Cisco Small Business à l'aide de SSH ou de Telnet.

Étape 3. Accédez à l’interface de ligne de commande du commutateur. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont cisco/cisco. Si vous avez personnalisé vos informations d'identification, saisissez plutôt votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Les commandes ou options peuvent varier en fonction du modèle de votre périphérique. Dans cet exemple, PuTTY est utilisé pour accéder à l'interface de ligne de commande du commutateur via la console. Pour plus d'informations sur l'accès à PuTTY à l'aide d'une connexion console, cliquez Note:ici.

Étape 4. Passez en mode Configuration globale en entrant la commande suivante dans l'interface de ligne de commande :

SG350X#configure terminal

Étape 5. Par défaut, la monodiffusion SNTP est désactivée. La monodiffusion est une communication entre un seul expéditeur et un seul destinataire. La monodiffusion SNTP peut être activée en entrant la commande suivante :

SG350X(config)#sntp unicast client enable

Configuration du mode SNTP

Étape 1. Activez les clients de diffusion SNTP à l'aide de la commande suivante :

SG350X(config)#sntp broadcast client enable [les deux | ipv4 | ipv6]

Les options sont les suivantes :

- les deux : indique que les clients de diffusion SNTP IPv4 (Internet Protocol version 4) et IPv6 sont activés.

- Ipv4 : indique que les clients de diffusion SNTP IPv4 sont activés.

- Ipv6 : indique que les clients de diffusion SNTP IPv6 sont activés.

Dans cet exemple, le client de diffusion sntp enable les deux est entré.Note:

Étape 2. Passez en mode d’exécution privilégié en entrant la commande suivante :

SG350X(config)#exit

Étape 3. Entrez la commande suivante en mode d’exécution privilégié pour enregistrer la configuration.

SG350X#copy running-config startup-config

Étape 4. Appuyez sur Y pour enregistrer les paramètres dans la configuration de démarrage du commutateur.

Vous devez maintenant avoir correctement configuré les paramètres SNTP sur votre commutateur via l'interface de ligne de commande.

Définir les paramètres SNTP pour afficher l'heure locale

Votre horloge est maintenant définie sur UTC. Si vous avez des emplacements dans différents fuseaux horaires, UTC garantit la cohérence du temps avec tous les périphériques, mais n'affichera pas l'heure locale. Suivez ces instructions pour modifier l'heure d'affichage de votre fuseau horaire local.

Étape 1. Entrez la commande suivante pour passer en mode Configuration globale.

SG350X#configure terminal

Étape 2. Saisissez votre fuseau horaire spécifique et le nombre d'heures différentes de votre heure locale par rapport à UTC. Dans cet exemple, le fuseau horaire est défini sur Central Time (Heure centrale), soit 6 heures de retard sur UTC.

SG350X(config)#clock timezone CDT -6

Étape 3. (facultatif) Si votre fuseau horaire suit l'heure d'été, vous pouvez le configurer en entrant la commande suivante.

SG350X(config)#clock Summer-time Web recurring usa

Étape 4. Passez en mode d’exécution privilégié en exécutant la commande suivante :

SG350X(config)#exit

Étape 5. Entrez la commande suivante en mode d’exécution privilégié pour enregistrer la configuration.

SG350X#copy running-config startup-config

Étape 6. Appuyez sur Y pour enregistrer les paramètres dans la configuration de démarrage du commutateur.

Vérifier les paramètres SNTP

Étape 1. Entrez la commande suivante pour vérifier les configurations SNTP :

SG350X#show sntp configuration

Étape 2. Vérifiez que les clients de diffusion sont activés.

Dans cet exemple, la diffusion SNTP pour les clients IPv4 et IPv6 est activée à la suite des étapes ci-dessus.Note:

Étape 3. Entrez la commande suivante pour vérifier les paramètres du fuseau horaire. Les configurations en cours s'affichent.

SG350X#show run

Étape 4. Vérifiez que les paramètres de fuseau horaire sont activés.

Vous avez correctement activé le mode SNTP sur votre commutateur.