Résumé

Le service DHCP échoue lorsque la connexion à une liste de contrôle d’accès est appliquée à une interface VLAN. Il s'agit du relais DHCP ou du serveur.

Date d'identification

16 mars 2017

Date de résolution

S/O

Produits affectés

Modèle

Version du micrologiciel

SG500

1.4.7.06

Description du problème

Le relais DHCP cesse de fonctionner sur SG500 lorsque la journalisation des listes de contrôle d'accès est configurée. Voici un exemple de configuration de liste de contrôle d’accès :

ip access-list extended exampleACL

permit ip any ace-priority 2000 log-input

!

Le relais échoue lors de l’application de la liste de contrôle d’accès sur une interface.

!

interface vlan 3

adresse ip 10.10.30.2 255.255.255.192

ip dhcp relay enable

service-acl input exempleACL

Solution de contournement

Supprimez la entrée de journal de l'instruction d'autorisation de la liste de contrôle d'accès :