Objectif:

La bande passante fait référence à la quantité moyenne de données transférées avec succès via un chemin de communication. Le formatage, la gestion, le plafonnement et l’allocation des paramètres de bande passante sont quelques-unes des techniques utilisées pour améliorer l’utilisation de la bande passante. Vous pouvez modifier la bande passante pour le trafic entrant et sortant. Il peut être nécessaire de limiter la bande passante sur des ports spécifiques afin d'empêcher un petit nombre de ports de prendre une grande partie de la bande passante du commutateur.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment limiter la bande passante sur les ports individuels de la gamme SG500.

Périphériques pertinents:

Commutateurs gérés · gamme Cisco Small Business 500

Versions logicielles :

•1.3.7.18

Définition de la plage de temps absolue

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Quality of Service > General > Bandwidth. La page Bande passante s'ouvre :

La table de bande passante affiche les champs suivants :

Limite · débit d'entrée : quantité maximale de bande passante dédiée aux ports entrants.

- Status : s'affiche si la limite de débit d'entrée est activée pour le port.

- Rate Limit : affiche la bande passante maximale (en Kbits/s) du port.

- % - Affiche la partie de la bande passante totale allouée au port.

- CBS (octets) - Affiche la taille de rafale engagée (CBS) ou la taille de rafale maximale pouvant être envoyée dans un temps donné.

Débit de mise en forme · sortie : quantité maximale de bande passante dédiée aux ports sortants.

- Status : indique si le taux de formatage de sortie est activé pour le port.

- CIR - (Kbits/s) - CIR (Committed Information Rate) affiche la bande passante maximale (en Kbits/s) du port.

- CBS (octets) - Affiche la taille de rafale engagée (CBS) ou la taille de rafale maximale pouvant être envoyée dans un temps donné.

Étape 2. Cliquez sur la case d'option du port souhaité que vous souhaitez configurer.

Étape 3. Cliquez sur Edit.

La page Modifier la bande passante s'ouvre :

Étape 4. (Facultatif) En regard de la case Inbound Rate Limit, cochez Enable si vous souhaitez modifier le débit du trafic entrant. Sinon, passez à l'étape 7.

Étape 5. Entrez la limite souhaitée en Ko/s (Kbits/s) dans le champ Inbound Rate Limit. La limite par défaut est de 100 Ko/s.

Étape 6. Entrez la taille de rafale souhaitée en octets dans le champ Incoming Committed Burst Size (CBS). Un CBS permet l'envoi d'un groupe de paquets jusqu'à une certaine taille sur le réseau, quelle que soit la limite de débit d'entrée actuelle. La définition d'un CBS trop faible peut entraîner l'envoi constant d'un grand nombre de petits paquets sur le réseau. Cela conduit à ce qu'un port dispose d'un trafic important. La définition d’un débit de rafale trop élevé permet l’envoi de trop de groupes de paquets importants sur le réseau. Un port peut ainsi occuper trop souvent une plus grande partie de la bande passante allouée. Le débit optimal n'entraîne aucune perte de bande passante. La taille par défaut est de 128 000 octets.

Étape 7. (Facultatif) En regard de la case Taux de formatage de sortie cochez Activer si vous souhaitez modifier le taux du trafic sortant. Sinon, passez à l'étape 10.

Étape 8. Entrez la limite souhaitée en Ko/s (Kbits/s) dans le champ Débit d'informations garanti (CIR). Un débit de données garanti est la bande passante minimale garantie pour votre réseau. La définition d'un CIR pour un port garantit que le port obtiendra toujours une bande passante minimale pour le port spécifié. La définition d'un débit trop bas peut entraîner des problèmes de qualité lors de la diffusion audio ou vidéo sur un réseau. La définition d'un débit trop élevé peut offrir à un port plus de prise en charge qu'il n'en a besoin, ce qui entraîne des inefficacités dans votre réseau. Le débit optimal n'entraîne aucune perte de bande passante. La limite par défaut est de 64 Ko/s.

Étape 9. Entrez la taille de rafale souhaitée en octets dans le champ EOutput Committed Burst Size (CBS). Pour plus d'informations sur les tailles de rafale validées, reportez-vous à l'étape 6. La taille par défaut est de 128 000 octets.

Étape 10. Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres.

Étape 11. Afin d'enregistrer vos paramètres, cliquez sur Copier/Enregistrer la configuration.

L'alerte suivante apparaît :

Étape 12. Click OK.

Étape 13. Cliquez sur Apply pour enregistrer votre configuration en cours dans la configuration initiale.