Objectif:

La fonction Time Range des périphériques des gammes SG200, SG300 et SG500 peut être définie et associée à certains types de commandes pour limiter leur domaine à une certaine période. Les plages de temps peuvent être appliquées aux listes de contrôle d’accès, à l’authentification des ports 802.1X, à l’état des ports et à la technologie Power over Ethernet basée sur l’heure. Les deux types de plages de temps sont absolus et récurrents. L'intervalle de temps absolu commence à une date spécifiée et ne se termine jamais à moins d'une date spécifique. Par conséquent, ce paramètre ne peut pas contenir d'éléments récurrents. La plage de temps récurrente contient un élément qui, lorsqu'il est ajouté à la plage de temps absolue, commence et se termine sur une base récurrente.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment définir une plage de temps sur les commutateurs de la gamme SG200, SG300 et SG500.

Périphériques pertinents:

· Commutateurs gérés Cisco Small Business 200, 300 et 500

Versions logicielles :

•1.3.0.59

Définition de la plage de temps absolue :

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Time Settings > Time Range. La page Plage de temps s'ouvre :

Étape 2. Pour ajouter une nouvelle plage de temps, cliquez sur Ajouter.

Étape 3. Entrez un nouveau nom de plage de temps dans le champ Nom de plage de temps.

Étape 4. Dans le champ Heure de début absolue, sélectionnez l'option suivante applicable à votre périphérique :

· Immédiat - Sélectionnez la plage de temps à commencer immédiatement.

· Date, Time (Date, Heure) : saisissez la date et l'heure de début de l'intervalle de temps.

Étape 5. Dans le champ Heure de fin absolue, sélectionnez l'option suivante applicable à votre périphérique :

· Immédiat - Sélectionnez la plage de temps à commencer immédiatement.

· Date, Time (Date, Heure) : saisissez la date et l'heure de début de l'intervalle de temps.

Définition de la plage de temps récurrente :

Étape 1. Accédez à Administration > Time Settings > Recurring Range. La page Plage périodique s'affiche.

Étape 2. Sélectionnez la plage de temps absolue dans le menu déroulant pour ajouter la plage récurrente.

Étape 3. Pour ajouter une nouvelle plage de temps périodique, cliquez sur Ajouter.

Étape 4. Dans le champ Heure de début récurrente, saisissez la date et l'heure auxquelles la plage de dates commence sur une base récurrente.

Étape 5. Dans le champ Heure de fin récurrente, saisissez la date et l'heure de fin récurrente de l'intervalle de temps.

Étape 6. Cliquez sur Apply.