Objectif

La fonction de serveur Secure Shell (SSH) vous permet d'établir une session SSH avec les commutateurs empilables de la gamme Sx500. Une session SSH ressemble à une session telnet, mais elle est plus sécurisée. La sécurité est obtenue par le périphérique lorsqu'il génère automatiquement les clés publiques et privées. Ces clés peuvent également être modifiées par l'utilisateur. Une session SSH peut être ouverte via l'application PuTTY.

Cet article fournit des informations sur la façon de sélectionner la méthode d'authentification pour un client SSH. Il explique également comment configurer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour le client SSH sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Périphériques pertinents

Commutateurs Empilables · Sx500

Version du logiciel

•1.3.0.62

Configuration de l'authentification utilisateur SSH du client

Cette section explique comment configurer l'authentification des utilisateurs sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Security > SSH Client > SSH User Authentication. La page Authentification utilisateur SSH s'ouvre :

Étape 2. Dans la zone Configuration globale, cliquez sur la case d'option correspondant à la méthode d'authentification utilisateur SSH souhaitée. Les options disponibles sont les suivantes :

· par mot de passe : cette option vous permet de configurer un mot de passe pour l'authentification des utilisateurs.

· par clé publique RSA : cette option vous permet d'utiliser une clé publique RSA pour l'authentification des utilisateurs. RSA est utilisé pour le chiffrement et la signature.

· By DSA Public Key : cette option vous permet d'utiliser une clé publique DSA pour l'authentification des utilisateurs. DSA est réservé à la signature.

Étape 3. Dans la zone Informations d'identification et de connexion, dans le champ Nom d'utilisateur, saisissez le nom d'utilisateur.

Étape 4. Si vous avez choisi Par mot de passe à l'étape 2, cliquez sur la méthode à utiliser pour saisir le mot de passe dans le champ Mot de passe. Les options disponibles sont les suivantes :

· Encrypted : cette option vous permet d'entrer un mot de passe chiffré.

· texte clair : cette option vous permet d'entrer un mot de passe en texte clair. Le texte brut est saisi pour vous permettre de vous connecter au périphérique et d'afficher le mot de passe en cas d'oubli.

Étape 5. Cliquez sur Apply pour enregistrer votre configuration d'authentification.

Étape 6. (Facultatif) Pour restaurer le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut, cliquez sur Restaurer les informations d'identification par défaut.

Étape 7. (Facultatif) Pour afficher les données sensibles de la page en texte brut, cliquez sur Afficher les données sensibles en texte clair.

Table des clés utilisateur SSH

Cette section explique comment gérer le tableau des utilisateurs SSH sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Security > SSH Client > SSH User Authentication. La page Authentification utilisateur SSH s'ouvre :

Étape 2. Cochez la case de la clé que vous souhaitez gérer.

Étape 3. (Facultatif) Pour générer une nouvelle clé, cliquez sur Générer. La nouvelle clé remplace la clé cochée.

Étape 4. (Facultatif) Pour modifier une clé actuelle, cliquez sur Modifier. La fenêtre Edit SSH Client Authentication Settings apparaît.

Les options que vous pouvez modifier sont les suivantes :

· Key Type : cette option vous permet de choisir dans la liste déroulante Key Type le type de clé de votre préférence. Vous pouvez choisir RSA ou DSA comme type de clé. RSA est utilisé pour le chiffrement et la signature, tandis que DSA est utilisé uniquement pour la signature.

· clé publique : dans ce champ, vous pouvez modifier la clé publique actuelle.

Clé privée · : dans ce champ, vous pouvez modifier la clé privée et cliquer sur Chiffrée pour voir la clé privée actuelle sous forme de texte chiffré, ou Texte en clair pour voir la clé privée actuelle en texte clair.

Étape 5. Cliquez sur apply pour enregistrer vos modifications.

Étape 6. (Facultatif) Pour supprimer la clé cochée, cliquez sur Supprimer.

Étape 7. (Facultatif) Pour afficher les détails de la touche cochée, cliquez sur Détails. Voici une image des détails de la clé utilisateur.