Objectif

L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer des tunnels IPv6. La configuration du tunnel IPv6 est une méthode permettant de connecter des hôtes ou des réseaux IPv6 entre eux sur un fédérateur IPv4. L'ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol) permet l'encapsulation de paquets IPv6 dans des paquets IPv4 pour transmission sur des réseaux IPv4. Cette méthode de choix pour les utilisateurs ou les réseaux leur permet non seulement de se connecter à Internet IPv6 avec une connexion IPv4, mais elle permet également aux utilisateurs de communiquer avec d'autres utilisateurs 6to4, ainsi qu'avec les utilisateurs de connexions IPv6 natives. Pour configurer un tunnel, un utilisateur doit configurer un tunnel ISATAP et définir une interface IPv6 pour le tunnel ISATAP.

Périphériques pertinents

Commutateurs Empilables · Sx500

Version du logiciel

•v 1.2.7.76

Configuration des paramètres du tunnel IPv6

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez IP Configuration > Management and IP interfaces > IPv6 Tunnel. La page IPv6 Tunnel s'ouvre :

Étape 2. Dans le champ Adresse IPv4 source, cliquez sur Auto, None ou Manual pour indiquer la source de l'adresse IPv4.

· Auto : le commutateur configure automatiquement l'adresse IPv4 source.

· Aucun : l'utilisateur décide qu'il ne doit pas y avoir d'adresse.

· Manual : l'utilisateur doit entrer explicitement une adresse IP valide.

Étape 3. Dans le champ Nom de domaine du routeur de tunnel, cliquez sur Utiliser par défaut ou sur Défini par l'utilisateur pour définir le nom de domaine.

· Use Default : sélectionnez cette option si l'utilisateur souhaite utiliser le nom par défaut « ISATAP ».

· défini par l'utilisateur : sélectionnez cette option si l'utilisateur souhaite définir un autre nom.

Étape 4. Dans le champ Intervalle de requête, cliquez sur Utiliser par défaut ou Défini par l'utilisateur pour déterminer le temps en secondes entre les requêtes DNS pour ce tunnel.

· Utiliser la valeur par défaut : sélectionnez cette option si l'utilisateur souhaite que l'intervalle de temps soit de 10 secondes.

· défini par l'utilisateur : sélectionnez cette option si l'utilisateur souhaite définir un autre intervalle de temps compris entre 10 et 3 600 secondes.

Étape 5. Dans le champ Intervalle de sollicitation ISATAP, choisissez Utiliser par défaut ou Défini par l'utilisateur pour configurer l'intervalle entre les messages de sollicitation de routeur ISATAP lorsqu'il n'y a aucun routeur ISATAP actif.

· Utiliser la valeur par défaut : sélectionnez cette option si l'utilisateur souhaite que l'intervalle de temps soit de 10 secondes.

· défini par l'utilisateur : sélectionnez cette option si l'utilisateur souhaite définir un autre intervalle de temps compris entre 10 et 3 600 secondes.

Étape 6. Dans le champ Robustness ISATAP, choisissez Use Default ou User Defined pour configurer le nombre de messages d'actualisation de requête/sollicitation de routeur DNS que le périphérique envoie.

· Utiliser la valeur par défaut : sélectionnez cette option si l'utilisateur souhaite que l'intervalle de temps soit de 3 secondes.

· défini par l'utilisateur : sélectionnez cette option si l'utilisateur souhaite définir un autre intervalle de temps compris entre 1 et 20 secondes.

Étape 7.Cliquez sur Apply pour enregistrer la configuration.