Objectif

L'objectif de ce document est d'aider à configurer les paramètres d'authentification utilisateur du serveur Secure Shell (SSH) sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500. Ces paramètres permettent également d'ajouter un nouvel utilisateur SSH. Il s'agit d'un paramètre facultatif.

Avant de pouvoir ajouter un utilisateur, une clé RSA ou DSA doit être générée pour l'utilisateur via une application client/génération de clé SSH externe.Note:

Périphériques pertinents

Commutateurs Empilables · Sx500

Version du logiciel

•v 1.2.7.76

Authentification utilisateur Secure Shell (SSH)

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Security > SSH Server > SSH User Authentication. La page SSH User Authentication s'ouvre :

Étape 2. Dans le champ SSH User Authentication by Public Key (Authentification utilisateur SSH par clé publique), cochez la case Enable (Activer) pour l'authentification à effectuer sur l'utilisateur client SSH.

Étape 3. Cliquez sur Apply.

La table d'authentification des utilisateurs du serveur SSH comporte les champs suivants :

· SSH User Name : le nom d'utilisateur de SSH s'affiche.

· Key Type : le type de clé qui est RSA ou DSA s'affiche.

· empreinte digitale : l'empreinte digitale générée à partir des clés publiques est affichée.

Étape 4. Cliquez sur Add pour ajouter un nouvel utilisateur SSH. La fenêtre Ajouter un utilisateur SSH apparaît.

Étape 5. Dans le champ Nom d'utilisateur SSH, saisissez le nom d'utilisateur SSH.

Étape 6. Dans le champ Key Type, cliquez sur la case d'option correspondant au type de clé souhaité.

· RSA : algorithme utilisé pour le chiffrement et les signatures.

· DSA : algorithme utilisé uniquement pour la signature.

Étape 7. Dans le champ Public Key (Clé publique), saisissez la clé publique générée par l'application client SSH.

Étape 8. Cliquez sur Apply. Le nouvel utilisateur SSH est ajouté.

Étape 9. (Facultatif) Pour modifier les informations d'identification du nom d'utilisateur SSH, cochez la case souhaitée et cliquez sur La fenêtre Modifier.Modifier l'utilisateur SSH apparaît.

Étape 10. Cliquez sur Apply après avoir effectué les modifications nécessaires.

Étape 11. (Facultatif) Pour supprimer le nom d'utilisateur SSH, cochez la case souhaitée dans la table d'authentification utilisateur SSH et cliquez sur Supprimer pour supprimer.