Objectif

Un Smartport est une interface à laquelle des macros définies par l'utilisateur ou intégrées peuvent être appliquées. Les macros permettent de configurer rapidement le commutateur pour prendre en charge les besoins de communication et utiliser diverses fonctions des périphériques réseau. Les exigences d'accès au réseau et de qualité de service dépendent du périphérique auquel l'interface est connectée (téléphone IP, imprimante, routeur ou point d'accès). La fonctionnalité Smarport vous permet d'enregistrer et de partager des configurations courantes. Une macro est un script de commandes CLI.

Cet article explique comment modifier les paramètres du type de port intelligent et afficher la source de macro sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Note: Les macros peuvent être définies avec l'interface de ligne de commande du commutateur.

Périphériques pertinents

Commutateurs Empilables · Sx500

Version du logiciel

•1.3.0.62

Paramètres de type Smartport

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Smartport > Smartport Type Settings. La page Smartport Type Settings s'ouvre :

Étape 2. (Facultatif) Pour afficher une macro Smartport d'un type Smartport particulier, cliquez sur la case d'option en regard du champ Type Smartport, puis cliquez sur Afficher la source de la macro.

Étape 3. Pour modifier les paramètres d'une macro ou attribuer une macro définie par l'utilisateur, cliquez sur la case d'option en regard du type smartport, puis cliquez sur Modifier. La fenêtre Modifier les paramètres de type SmartPort apparaît.

Étape 4. (Facultatif) Choisissez un type de port dans la liste déroulante Type de port pour modifier la configuration du type de port souhaité.

Note: Le champ Nom de la macro affiche le nom de la macro configuré sur le type smartport.

Étape 5. Cliquez sur la case d'option du type de macro Smartport souhaité.

· macro intégrée : macro intégrée par défaut.

· Macro définie par l'utilisateur — Macro créée par l'utilisateur à partir de l'interface de ligne de commande.

Étape 6. Si la macro définie par l'utilisateur est sélectionnée, choisissez le nom de la macro dans la liste déroulante Macro définie par l'utilisateur.

Étape 7. Dans le champ Paramètres de macro, vous pouvez modifier au maximum deux ensembles de paramètres de la macro. Le troisième paramètre concerne le VLAN voix par défaut. Les paramètres disponibles sont les suivants :

· Parameter Name : affiche le nom du paramètre.

· Parameter Value : affiche la valeur définie pour le paramètre. Pour modifier cette valeur, saisissez la nouvelle valeur de ce paramètre dans le champ Valeur du paramètre.

· Parameter Description : affiche la description de ce paramètre.

Étape 8. Cliquez sur Apply.