Objectifs

La mémoire TCAM (Ternary Content Addressable Memory) est utilisée par le commutateur pour stocker la mémoire et les ressources utilisées par diverses applications telles que la qualité de service (QoS), les listes de contrôle d'accès (ACL) et les VLAN. TCAM pour Sx500 peut contenir 512 règles. Lorsqu'une application est activée, elle peut utiliser une petite partie des règles TCAM. Chaque entrée de règle d'une application utilise jusqu'à 1 ou 2 règles TCAM.

L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer l'allocation TCAM sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Périphériques pertinents

Commutateurs Empilables · Sx500

Version du logiciel

•v 1.2.7.76

Afficher l'utilisation TCAM

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration du commutateur pour sélectionner Administration > TCAM Allocation Settings. La page TCAM Allocation Settings s'ouvre :

Une partie de la page Paramètres d'allocation TCAM s'affiche sous forme d'informations sur la taille TCAM réservée et l'allocation TCAM réelle. Dans le champ Taille TCAM réservée, les informations suivantes sont affichées :

· IP Entries : nombre total d'entrées TCAM réservées aux routes statiques IPv4, aux interfaces IP et aux hôtes IP.

· entrées non IP : entrées TCAM réservées à d'autres applications, telles que les règles ACL, les stratégies CoS et les limites de débit VLAN.

Dans la zone Affectation TCAM réelle, les informations suivantes sont affichées : Ces champs concernent les ressources TCAM utilisées et disponibles.

· Routes statiques IPv4 : affiche le nombre d'entrées de routes IPv4 utilisées et disponibles.

· IPv4 Interfaces : affiche le nombre d'entrées d'interfaces IP utilisées et disponibles.

· IP Host : affiche le nombre d'entrées d'hôte IP utilisées et disponibles.

· entrées non IP : affiche les entrées réservées par des applications telles que les règles ACL et les limites de débit VLAN.

Note: Sous Nouveaux paramètres, les règles des nouveaux paramètres d'allocation TCAM peuvent être référencées.

Étape 3. Saisissez le nombre maximal de routes statiques IPv4 souhaité dans le champ Nombre maximal de routes statiques IPv4. 128 est établi par défaut.

Étape 4. Saisissez le nombre maximal d'interfaces IP souhaité dans le champ Nombre maximal d'interfaces IP. 128 est établi par défaut.

Étape 5. Saisissez le nombre maximal d'hôtes IP souhaité dans le champ Nombre maximal d'hôtes IP. Il est défini par défaut à 200.

Étape 6. Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres et redémarrer automatiquement à l'aide des nouveaux paramètres.