Objectif

Le protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) est principalement utilisé pour obtenir les adresses de protocole des périphériques voisins et découvrir la plate-forme de ces périphériques. Le protocole CDP peut également être utilisé pour afficher des informations sur l’interface utilisée par votre routeur.

L'objectif de ce document est d'aider à configurer les propriétés du protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Pour configurer CDP sur le commutateur, vous devez effectuer les configurations suivantes :

1. Configurez les propriétés CDP, traitées dans cet article.

2. Configurez CDP pour chaque interface, ce qui peut être fait dans la page Paramètres d'interface.

3. Configurez les propriétés Smartport, qui sont couvertes dans l'article Configuration Smartport sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500 (ceci est nécessaire si Auto Smartport est utilisé pour déterminer les capacités des périphériques CDP).

Périphériques pertinents

Commutateurs Empilables · Sx500

Version du logiciel

•1.3.0.62

Propriétés du protocole CDP (Cisco Discovery Protocol)

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez La page Administration > Discovery-CDP > Properties.Propriétés s'ouvre :

Étape 2. (Facultatif) Pour activer le protocole CDP sur le commutateur, cochez la case Enable dans le champ CDP Status.

Économiseur de temps : Si vous suivez l'étape 2, les paramètres de gestion de trame CDP sont désactivés automatiquement. Passez à l'étape 4.

Étape 3. Dans le champ Gestion de trame CDP, cliquez sur la case d'option qui indique l'action à effectuer si un paquet est reçu avec les critères sélectionnés :

· Bridging : transfère les paquets CDP entrants en fonction du VLAN.

· Filtering : supprime les paquets CDP entrants.

Inondation · : transfère les paquets CDP entrants à tous les ports autres que les ports d'entrée.

Étape 4. Dans le champ CDP Voice VLAN Advertisement, cochez la case Enable pour activer les annonces VLAN voix sur tous les ports CDP activés.

Étape 5. Dans le champ Validation de TLV obligatoire CDP, cochez la case Activer pour ignorer les paquets CDP entrants qui ne contiennent pas les valeurs de longueur de type obligatoires (TLV) et pour incrémenter le compteur d'erreurs non valide.

Étape 6. Dans le champ CDP Version, cliquez sur la case d'option de la version CDP souhaitée.

· version 1 — Il s’agit de la première version du protocole CDP utilisée pour la détection des périphériques Cisco sur le réseau. Cette version est principalement utilisée pour la rétrocompatibilité.

· version 2 — Il s'agit de la version la plus récente du protocole CDP qui offre des fonctionnalités améliorées telles que le mécanisme de génération de rapports rapide, utilisé pour détecter les erreurs et minimiser les temps d'arrêt coûteux. Il vous permet de suivre les instances même si l'ID de VLAN natif ou l'état duplex du port ne correspondent pas entre les périphériques connectés. Il s'agit de la version par défaut sur tous les commutateurs.

Étape 7. Dans le champ CDP Hold Time, cliquez sur la case d'option de la manière souhaitée pour attribuer du temps à la rétention des paquets CDP avant de les supprimer :

· Utiliser la valeur par défaut : la valeur par défaut est affectée. La durée par défaut est de 180 secondes.

· défini par l'utilisateur : permet d'entrer le temps souhaité en secondes. Elle doit être comprise entre 10 et 255 secondes.

Étape 8. Dans le champ Taux de transmission CDP, cliquez sur la case d'option de la manière souhaitée pour attribuer le taux d'envoi des annonces CDP.

· Utiliser la valeur par défaut : la valeur par défaut est affectée. La vitesse par défaut est de 60 secondes.

· défini par l'utilisateur : permet d'entrer le débit souhaité en secondes. Elle doit être comprise entre 5 et 254 secondes.

Étape 9. Dans le champ Device ID format, cliquez sur la case d'option correspondant au format souhaité de l'ID de périphérique.

Étape 10. Dans le champ Source Interface, cliquez sur la case d'option de la manière souhaitée pour indiquer l'adresse IP à utiliser dans le TLV des trames.

· Use Default : l'adresse IP de l'interface sortante est utilisée.

· défini par l'utilisateur : utilise l'adresse IP de l'interface définie dans le champ d'interface de l'étape 11.

Note: Si vous choisissez Utiliser par défaut, passez à l'étape 12.

Étape 11. Dans le champ Interface, sélectionnez le port dans l'unité/le logement et dans les listes déroulantes des ports.

Étape 12. (Facultatif) Pour envoyer un message syslog en cas d'incompatibilité de VLAN voix, cochez la case Enable dans le champ Syslog Voice VLAN Mismatch.

Étape 13. (Facultatif) Pour envoyer un message syslog en cas d'incompatibilité de VLAN natif, cochez la case Enable dans le champ Syslog Native VLAN Mismatch.

Étape 14. (Facultatif) Pour envoyer un message syslog en cas de non-correspondance des informations duplex, cochez la case Activer dans le champ Non-correspondance duplex Syslog.

Étape 15. Cliquez sur Apply.