Objectif

Cet article explique comment configurer les paramètres de console sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500. Un port de console est un service qui fournit des ports série qui peuvent être connectés aux ports série d'autres équipements pour établir une connexion entre les périphériques. Le port de console est utilisé pour configurer le périphérique via des applications telles que Putty ou HyperTerminal. Une fois le port de console configuré, l'utilitaire de configuration Web du commutateur ne pourra pas être utilisé tant que le paramètre n'aura pas été modifié.

Périphériques pertinents

Commutateurs Empilables · Sx500

Version du logiciel

•v 1.3.0.62

Paramètres de la console

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Console Settings. La page Paramètres de la console s'ouvre :

Étape 2. Dans le champ Port console Baud Rate, cliquez sur la case d'option souhaitée pour configurer le débit en bauds du port console. Le port de console permet de configurer les paramètres des commutateurs empilables de la gamme Sx500. Le débit en bauds est le nombre de bits transmis sur le support par seconde.

· Auto Detection : reçoit dynamiquement la vitesse du port.

· Static : sélectionnez manuellement la vitesse de la connexion (en bits par seconde) dans la liste déroulante. Il est défini sur 115 200 bits/s par défaut.

Étape 3. Cliquez sur Apply pour terminer la configuration du périphérique.