Objectif

La politique de qualité de service (QoS) consiste en des règles prédéfinies qui peuvent mesurer le débit du trafic sur l'interface. Ils sont utilisés pour appliquer des limites telles que la limitation du débit du trafic de transfert de fichiers sur le port. Cela permet de s'assurer que la bande passante n'est pas dépassée. Une carte de classe définit le type de paquets qui sont considérés comme appartenant au même flux de trafic.

Cet article explique comment configurer des mappages de classe de stratégie QoS sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Périphériques pertinents

Commutateurs Empilables · Sx500

Version du logiciel

•1.3.0.62

Mappages de classe de stratégie

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Quality of Service > QoS Advanced Mode > Policy Class Maps. La page Policy Class Maps s'ouvre.

Étape 2. Dans la liste déroulante Nom de la stratégie, sélectionnez une stratégie.

Note: Pour créer une nouvelle stratégie, cliquez sur Table des stratégies. Reportez-vous à la section Configuration de la table de stratégies de cet article pour configurer le nom de la stratégie.

Étape 3. Cliquez sur Aller pour afficher une liste des mappages de classe définis à la stratégie.

Étape 4. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouveau mappage de classe à la stratégie.

Étape 5. Dans la liste déroulante Nom de la carte de classe, sélectionnez une carte de classe à ajouter à la stratégie.

Note: Les mappages de classes peuvent être créés sur la page Mappage de classes. Reportez-vous à l'article Définir le mappage de classe QoS sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500 pour cette configuration.

Étape 6. Sélectionnez la case d'option correspondant à l'action souhaitée dans le champ Type d'action. Cette action concerne la valeur CoS/802.1p d'entrée et/ou DSCP (Differential Services Code Point) de tous les paquets correspondants.

· Use Default Trust Mode : ignorez la valeur CoS/802.1p et/ou DSCP d'entrée. Les paquets correspondants sont envoyés au mieux.

· Always Trust : le commutateur fera confiance à CoS/802.1p et au DSCP du paquet correspondant. Si un paquet est un paquet IP, le commutateur place le paquet dans la file d'attente de sortie en fonction de la valeur DSCP du paquet et de la table DSCP vers file d'attente. Si un paquet n'est pas un paquet IP, le commutateur place le paquet dans la file d'attente de sortie en fonction de la valeur CoS/802.1p du paquet et de la table de file d'attente CoS/802.1p.

· Set : dans la liste déroulante, sélectionnez un mode concernant les paquets correspondants.

- DSCP : saisissez une valeur pour déterminer la file d'attente de sortie (0-63) dans le champ Nouvelle valeur. Cette valeur est basée sur le DSCP et la table DSCP vers file d'attente.

- File d'attente : saisissez une valeur pour déterminer la file d'attente de sortie (1-4) dans le champ Nouvelle valeur.

- CoS/802.1p — Entrez une valeur pour déterminer la file d'attente de sortie (0-7) dans le champ Nouvelle valeur. Cette valeur est basée sur la valeur de priorité CoS/802.1p et la table de file d'attente CoS/802.1p.

Étape 7. Sélectionnez la case d'option correspondant au type de régulateur souhaité.

· Aucun : aucune stratégie n'est utilisée.

· unique : un seul régulateur est utilisé. Un seul régulateur applique la QoS à un mappage de classe unique et à un flux unique en fonction de la spécification QoS du régulateur. Suivez les étapes de 9 à 11 si Single est sélectionné.

· Aggregate : une stratégie d'agrégation est utilisée. Un régulateur d'agrégation applique la QoS à une ou plusieurs cartes de classe et à un ou plusieurs flux.

Étape 8. Si vous cliquez sur la case d'option Aggregate à l'étape 7, sélectionnez un régulateur d'agrégation dans la liste déroulante Aggregate Policer.

Note: Vous pouvez créer des contrôleurs d'agrégation sur la page Aggregate Policer. Reportez-vous à l'article Add Aggregate Policer in QoS Advanced Mode on Sx500 Series Stackable Switches pour cette configuration.

Étape 9. Si vous cliquez sur la case d'option Single dans le champ Police Type (Type de police), saisissez une valeur pour le débit de données garanti (CIR) mesuré en bits par seconde dans le champ Inbound Committed Information Rate (CIR). Il s'agit du nombre maximal moyen de données pouvant être reçues de l'interface d'entrée. Si ce taux est dépassé, les données sont ignorées.

Étape 10. Saisissez la taille de rafale maximale (même si elle dépasse le débit de données garanti) en octets dans le champ Inbound Committed Burst Size (CBS). La taille de rafale maximale est la quantité de données qui peut être envoyée sur la liaison même si elle dépasse la limite autorisée et augmente la bande passante de la liaison.

Étape 11. Sélectionnez la case d'option correspondant à l'action d'excision souhaitée. Cette action est effectuée lorsque les paquets entrants dépassent le CIR.

· Aucune — Aucune action n'est entreprise.

· Drop : les paquets qui dépassent la valeur CIR définie sont supprimés.

· Out of Profile DSCP : les paquets IP qui dépassent le CIR défini sont transférés avec un nouveau DSCP dérivé de la table de mappage DSCP Out Of Profile.

Étape 12. Cliquez sur Apply.

Configuration de la table de stratégie

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web pour sélectionner Quality of Service > QoS Advanced Mode > Policy Table. La page Policy Table s'ouvre.

Étape 2. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nom de stratégie. La fenêtre Ajouter une table de stratégie apparaît.

Étape 3. Saisissez le nom de la stratégie dans le champ Nouveau nom de stratégie.

Étape 4. Cliquez sur Apply pour appliquer les paramètres.

Étape 5. (Facultatif) Cliquez sur Supprimer pour supprimer le nom de la stratégie.

Remarque : pour accéder à la page Table de mappage de classe de stratégie, cliquez sur Table de mappage de classe de stratégie dans la page Table de stratégie.