Objectifs

Le protocole MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) est une extension du protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol). Le protocole MSTP développe l’utilité des VLAN. Le protocole MSTP configure un Spanning Tree distinct pour chaque groupe de VLAN et bloque tous les chemins alternatifs possibles à l’intérieur de chaque Spanning Tree, sauf un. Une instance MSTI (Multiple Spanning Tree Instance) calcule et crée une topologie sans boucle pour relier les paquets des VLAN qui mappent à l'instance.

Les paramètres d'interface MSTP sont utilisés pour configurer les paramètres MSTP du port pour chaque instance MST. Il est également utilisé pour afficher les statistiques qui ont été apprises à partir du protocole.

Cet article explique comment configurer les paramètres d'interface MSTP sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Note: Avant de configurer les paramètres d'interface de MSTP, vous devez choisir le mode de fonctionnement Multiple STP. Reportez-vous à l'article Configuration STP (Spanning Tree Protocol) sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Périphériques pertinents

Commutateurs Empilables · Sx500

Version du logiciel

•v 1.2.7.76

Paramètres d'interface MSTP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Spanning Tree > MSTP Interface Settings. La page MSTP Interface Settings s'ouvre :

Étape 2. Sélectionnez l'instance souhaitée à modifier dans la liste déroulante Instance Equals To.

Étape 3. Sélectionnez l'interface à laquelle vous souhaitez appliquer les paramètres d'interface MSTP dans la liste déroulante Type d'interface égal à.

Étape 4. Cliquez sur Go.

Modifier les paramètres d'interface

Étape 1. Cliquez sur la case d'option du port ou du LAG que vous voulez modifier, puis cliquez sur Modifier. La fenêtre Edit MSTP Interface Settings apparaît.

Étape 2. (Facultatif) Choisissez l'instance souhaitée dans la liste déroulante ID d'instance.

Étape 3. (Facultatif) Cliquez sur la case d'option souhaitée dans le champ Interface.

· Unit/Slot : dans les listes déroulantes Unit/Slot and Port, sélectionnez le port à configurer. L'unité identifie si le commutateur est actif ou membre de la pile. Le logement identifie le commutateur auquel est connecté le logement (le logement 1 est SF500 et le logement 2 est SG500). Si vous ne connaissez pas les termes utilisés, consultez Cisco Business : Glossaire des nouveaux termes.

· LAG : sélectionnez le LAG souhaité dans la liste déroulante LAG. Un LAG (Link Aggregate Group) est utilisé pour relier plusieurs ports entre eux. Les LAG multiplient la bande passante, augmentent la flexibilité des ports et assurent la redondance des liaisons entre deux périphériques pour optimiser l'utilisation des ports.

Étape 4. Sélectionnez la priorité souhaitée dans la liste déroulante Priorité de l'interface. La valeur de priorité détermine le choix du port lorsqu'un pont a deux ports qui peuvent former une boucle. Le port dont la priorité est inférieure est choisi comme port de transfert et l'autre port est bloqué.

Étape 5. Le coût du chemin est calculé par la bande passante entre les commutateurs. Le port racine est sélectionné en fonction du coût du chemin. C'est le port dont le coût de chemin vers le pont racine est le moins élevé qui devient le port racine. Cliquez sur la case d'option correspondant au coût de chemin souhaité dans le champ Coût du chemin.

· Use Default : utilisez le coût par défaut généré par le système.

· défini par l'utilisateur : saisissez une valeur pour le coût du chemin dans le champ défini par l'utilisateur.

Les informations suivantes s'affichent :

· Port Status : état RSTP sur le port choisi.

- Disabled : STP est désactivé sur le port.

- Blocage : le port est bloqué. Le port ne peut pas transférer le trafic ou apprendre les adresses MAC. Le port peut transférer des données BPDU.

- Forwarding : le port peut transférer le trafic et apprendre de nouvelles adresses MAC.

Rôle · : rôle du port attribué par le STP pour fournir des chemins STP. Les rôles disponibles sont les suivants :

- Root : indique le chemin de coût le plus bas pour transférer des paquets vers le pont racine.

- Désigné : interface par laquelle le pont est connecté au réseau local, qui fournit le chemin le moins coûteux du réseau local au pont racine.

- Alternate : fournit un autre chemin vers le pont racine à partir de l'interface racine.

- Backup : fournit un chemin de sauvegarde vers le port désigné. Les ports de sauvegarde sont également utilisés lorsqu’un réseau local a deux connexions ou plus établies à un segment partagé.

- Disabled : le port ne participe pas au Spanning Tree.

- Boundary : le port est un port frontière. L'état du port frontière est attribué à partir de l'instance 0.

Mode · : mode actif de Spanning Tree tel que Classic STP ou RSTP.

· Type : les types du port MST sont les suivants :

- Boundary : le port relie des ponts MST à un LAN dans une région distante. Il indique si le périphérique connecté de l’autre côté de la liaison utilise un mode RSTP ou STP.

- Internal : le port est un port interne.

· Designated Bridge ID : ID du pont qui connecte le réseau local partagé à la racine.

· Designated Port ID : ID du pont désigné qui connecte le réseau local partagé à la racine.

· coût désigné : coût du port dans la topologie STP. Si le coût est faible alors, lorsque STP détecte une boucle, il y a moins de chance que le port soit bloqué.

· autres sauts : nombre de sauts jusqu'à la destination suivante.

· Forward Transition : nombre de fois où le port est passé de l'état de transmission à l'état de blocage.

Étape 6. Cliquez sur Apply.