Objectif

Le RMON (Remote Network Monitoring) a été développé par l'IETF (Internet Engineering Task Force) pour prendre en charge la surveillance et l'analyse de protocole des réseaux locaux. Il s'agit d'une spécification de surveillance standard qui permet à différents moniteurs de réseau et systèmes de console d'échanger leurs données de surveillance de réseau entre eux. RMON permet aux administrateurs réseau de choisir parmi les sondes et consoles de surveillance du réseau avec des fonctionnalités répondant à leurs besoins particuliers en matière de réseau. RMON définit spécifiquement les informations que tout système de surveillance de réseau doit être en mesure de fournir. Les dix groupes de RMON sont : statistiques, événements, historique, alarmes, hôtes, n de haut, matrice, filtre, capture et anneau de jeton. Le groupe Historique de RMON est utilisé pour collecter l'historique des statistiques de port afin que les tendances ou les modèles de trafic de données dans le périphérique puissent être observés.

Ce document explique comment configurer l'historique et le tableau d'historique dans RMON sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Périphériques pertinents

Commutateurs Empilables · Sx500

Version du logiciel

•1.3.0.62

Configuration de l'historique dans RMON

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Status and Statistics > RMON > History. La page Historique s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée d'historique, qui contient un nombre d'échantillons et d'intervalles définis et leurs détails. La page Ajouter un historique RMON s'ouvre :

Note: Le champ Nouvelle entrée d'historique affiche le numéro d'index de la nouvelle entrée.

Étape 3. Choisissez l'interface source sur laquelle les échantillons d'historique doivent être prélevés, dans la liste déroulante Unité/Emplacement, puis choisissez le port dans la liste déroulante Port. Si vous avez configuré le LAG, sélectionnez le LAG souhaité dans la liste déroulante LAG.

Note: Pour configurer le groupe d'agrégation de liaisons (LAG), reportez-vous à l'article Gestion et paramètres du groupe d'agrégation de liaisons (LAG) sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Étape 4. Saisissez le nombre d'échantillons à stocker dans le champ Nombre maximal d'échantillons à conserver. Par défaut, ce sera 50 échantillons.

Étape 5. Saisissez l'intervalle d'échantillonnage en secondes dans le champ Intervalle d'échantillonnage. Il s'agit du temps qui s'écoule entre le prélèvement d'échantillons. Par défaut, elle sera de 1 800 secondes (30 minutes).

Étape 6. Saisissez l'utilisateur du périphérique de station RMON qui demande les informations RMON dans le champ Propriétaire.

Étape 7. Cliquez sur Apply pour enregistrer. L'entrée est ajoutée à la table de contrôle d'historique et le fichier de configuration en cours est mis à jour.

Étape 8. Cliquez sur Historique pour afficher les statistiques. La page Table de contrôle d'historique s'ouvre :

Les champs ci-dessus sont expliqués comme suit :

Propriétaire · : affiche le propriétaire de l'entrée de table d'historique.

· exemple n° : affiche le numéro de l'échantillon à partir duquel les statistiques ont été prises en compte.

· Drop Events : affiche le nombre de paquets abandonnés. Cela peut être dû à de nombreuses raisons, notamment à la défaillance des ressources réseau au cours de l’intervalle d’échantillonnage.

· Bytes Received : affiche le nombre d'octets reçus sur l'interface choisie. Cela inclut les paquets d'erreur et les octets FCS. FCS (Frame Check Sequence) est un CRC de 4 octets qui détecte les données corrompues dans les trames.

· Packets Received : affiche le nombre de paquets reçus sur les interfaces sélectionnées. Il inclut les paquets d'erreur, les paquets de multidiffusion et les paquets de diffusion.

· Broadcast Packets : affiche le nombre de paquets de diffusion reçus sur l'interface choisie. Ce numéro n'inclut pas les paquets de multidiffusion.

· Multicast Received : affiche le nombre de paquets de multidiffusion reçus sur l'interface choisie. Ce numéro n'inclut pas les paquets de diffusion.

· CRC Align Errors : affiche le nombre d'erreurs CRC (Cyclic Redundancy Check) Align qui se sont produites. Les trames qui ne se terminent pas par un nombre pair d’octets ou qui ont un CRC incorrect sont considérées comme des erreurs CRC Align.

· Undersize Packets : affiche le nombre de paquets sous-dimensionnés reçus. Les paquets sous-dimensionnés sont des paquets dont la taille est inférieure à 64 octets.

· Oversize Packets : affiche le nombre de paquets surdimensionnés reçus. Les paquets surdimensionnés sont des paquets dont la taille est supérieure à 2 000 octets.

· Fragments : affiche le nombre de fragments reçus. Les fragments sont des paquets de moins de 64 octets, à l’exclusion des bits de tramage, et incluent les octets FCS.

· Jabbers : affiche le nombre de paquets reçus dont la taille était supérieure à 2 000 octets, à l'exclusion des bits de trame, et inclut les octets FCS qui avaient une erreur FCS ou une erreur d'alignement.

· Collisions : affiche le nombre de collisions détectées.

· Utilization : affiche le pourcentage du trafic actuel utilisé par l'interface par rapport au trafic maximal que l'interface peut traiter.

Étape 9. Cliquez sur Table de contrôle d'historique pour revenir à la page de contrôle d'historique.