Objectif

VRRP est un protocole Internet qui vous permet d’avoir un ou plusieurs routeurs de secours lors de l’utilisation d’un routeur configuré de manière statique sur un réseau local. Cela crée une redondance, éliminant les points de défaillance uniques tout en augmentant la disponibilité et la fiabilité des chemins de routage dans un réseau. La passerelle par défaut d’un hôte participant est attribuée à un routeur virtuel au lieu d’un routeur physique. Le routeur physique qui transfère des paquets à un moment donné est appelé routeur actif. Si vous ne connaissez pas les termes utilisés, consultez Cisco Business : Glossaire des nouveaux termes.

L'objectif de cet article est d'expliquer comment configurer le protocole VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) sur les commutateurs empilables de la gamme SG500X.

Périphériques pertinents

Commutateurs empilables · SG500X

Version du logiciel

•1.3.0.62

Configuration VRRP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez IP Configuration > IPv4 VRRP Virtual Routers. La page Routeurs virtuels VRRP IPv4 s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter des paramètres d'un nouveau routeur VRRP. La fenêtre IPv4 VRRP Virtual Router Table apparaît.

Étape 3. Cliquez sur VLAN comme interface dans le champ Interface et choisissez le VLAN souhaité dans la liste déroulante VLAN.

Étape 4. Entrez une valeur dans le champ Virtual Router Identifier (VRID). Le protocole VRRP utilise un numéro d’identification de routeur virtuel pour regrouper les routeurs de passerelle. Chaque groupe VRID possède son propre numéro VRID unique. La plage valide est comprise entre 1 et 255.

Étape 5. Entrez une description définie par l'utilisateur dans le champ Description, qui décrit brièvement le routeur virtuel en 160 caractères.

Étape 6. Cochez la case Status pour Activer VRRP sur le périphérique. Lorsqu'il est activé, un routeur virtuel de secours est sélectionné pour devenir le routeur virtuel actif chaque fois que le routeur actif précédent échoue.

Étape 7. Choisissez la version VRRP à utiliser dans le champ Version en fonction de vos besoins. Les options sont les suivantes :

· VRRP v2 : prend uniquement en charge les adresses IPv4. Cette option est sélectionnée par défaut.

· VRRP v3 : prend en charge les adresses IPv4 et IPv6.

· VRRP v2 et VRRP v3 — Utilisé lorsqu'un périphérique a une adresse IPv4 et qu'un autre possède une adresse IPv6.

Étape 8. Activez la case d'option Propriétaire d'adresse IP pour sélectionner une adresse IP pour le routeur virtuel. Le propriétaire de l’adresse IP est également le routeur actif et choisit les adresses IP collectives du routeur virtuel.

· Yes : indique que l'adresse IP du périphérique est l'adresse IP du routeur virtuel. Choisissez les adresses IP disponibles dans le champ Adresse IP disponible, puis cliquez sur > pour faire de cette adresse l'adresse IP du propriétaire.

· No : indique que l'adresse IP du périphérique n'est pas l'adresse IP du routeur virtuel. Entrez l'adresse IP du routeur virtuel dans le champ Adresses IP virtuelles. Vous pouvez attribuer 2 adresses IP à la fois, séparées par une virgule ( ,).

Étape 9. Choisissez une adresse IP qui est utilisée dans les messages VRRP dans le champ Adresse IP source. Les options sont les suivantes :

· Use default : utilise l'adresse IP de l'interface connectée.

· défini par l'utilisateur : utilisé pour choisir l'adresse IP disponible sur les périphériques. Choisissez l'adresse IP dans la liste déroulante User defined.

Étape 10. Si vous avez sélectionné Non pour le propriétaire d'adresse IP, saisissez la priorité du périphérique dans le champ Priorité.

Note: Le champ Priorité spécifie la priorité des routeurs virtuels. De cette manière, les routeurs peuvent différer en tant que routeurs actifs et de secours. Une valeur supérieure équivaut à une priorité supérieure. Ce champ dépend des options du propriétaire de l'adresse IP. Entrez la valeur de priorité dans le champ Priorité si l'adresse IP de votre périphérique n'est pas l'adresse IP du routeur virtuel (si vous avez choisi le propriétaire de l'adresse IP comme NO). Il est compris entre 1 et 254. Si l'adresse IP du périphérique est l'adresse IP du routeur virtuel, la priorité est automatiquement définie sur sa valeur la plus élevée 255.

Étape 11. Sélectionnez une case d'option Mode Préempt. Il est utilisé pour faire du routeur le routeur actif lorsque les priorités sont modifiées.

· Enable : remplace le routeur actif actuel par un autre routeur dont la priorité est supérieure à la priorité du routeur actif actuel.

· Désactiver : le routeur actif actuel est actif même en présence d'un routeur de priorité supérieure. Le routeur ayant la priorité la plus élevée agit comme routeur de secours de sorte que lorsque le routeur actif actuel tombe en panne, la priorité la plus élevée devient le nouveau routeur actif.

Étape 12. Entrez la valeur d'intervalle d'annonce (en millisecondes) dans le champ Intervalle d'annonce avec une plage comprise entre 50 et 40 950. Le routeur actif annonce régulièrement à tous les routeurs de secours les états et les priorités actifs.

Étape 13. Cliquez sur Apply pour enregistrer la configuration.