Objectif

Ce document explique comment configurer l'intervalle de limite de débit ICMPv6 et la taille de compartiment de limite de débit ICMPv6 sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500. La limite de débit ICMPv6 détermine le taux auquel les messages d'erreur ICMP IPv6 sont envoyés sur le réseau. Les messages d'information ICMPv6 aident à établir une relation de voisinage dans un réseau IPv6. Le mécanisme de message d'erreur ICMPv6 est implémenté avec un système de regroupement de jetons. Cela signifie qu'il peut envoyer le message d'erreur dans un groupe ou un à la fois. Chaque message d'erreur sur un commutateur est stocké dans un compartiment virtuel et le nombre maximal de jetons autorisés dans un compartiment peut être spécifié pour chaque message d'erreur envoyé. Cette limite de débit et cette limite de groupement peuvent empêcher le réseau d'avoir trop de messages ICMP à la fois, ce qui peut alourdir le réseau et entraîner la perte de paquets.

Périphériques pertinents

Commutateurs Empilables · Sx500

Version du logiciel

•v 1.2.7.76

Configuration globale IPv6

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web. Si le commutateur est en mode système de couche 2, choisissez Administration > Management Interface > IPv6 Global Configuration, et si le système est en mode de couche 3, choisissez IP Configuration > Management and IP Interface > IPv6 Global Configuration. La page IPv6 Global Configuration s'ouvre :

Étape 2. Dans le champ ICMPv6 Rate Limit Interval, saisissez l'intervalle de temps, en millisecondes, auquel les messages d'erreur ICMP sont produits. Il doit être compris entre 0 et 2147483647. Il est défini sur 100 par défaut.

Étape 3. Dans le champ Taille limite de débit du segment ICMPv6, saisissez le nombre maximal de messages d'erreur ICMP pouvant être envoyés par intervalle par le commutateur. Il devrait être compris entre 1 et 200. Il est défini sur 10 par défaut.

Étape 4. Cliquez sur Apply pour enregistrer la configuration.