Objectif

Cet article explique comment configurer les paramètres d'interface RSTP sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Introduction

Le protocole STP (Spanning Tree Protocol) est un protocole réseau qui empêche les boucles de se produire dans la topologie du réseau. Ces boucles font que les commutateurs transfèrent le trafic une quantité infinie de fois. Le réseau est donc inondé et utilise ses ressources, ce qui réduit l'efficacité du réseau.

Le protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) est une amélioration du protocole STP. Le protocole RSTP fournit une convergence STP plus rapide après un changement de topologie. Le protocole STP peut prendre 30 à 50 secondes pour répondre à une modification de topologie, tandis que le protocole RSTP peut répondre à une modification en 6 secondes.

Si vous préférez configurer STP, suivez les étapes de la configuration STP (Spanning Tree Protocol) sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500

Périphériques pertinents

Commutateurs Empilables · Sx500

Activer le protocole Spanning Tree rapide

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Spanning Tree > STP Status & Global Settings. La page STP Status & Global Settings s'affiche. Sous Mode de fonctionnement STP, sélectionnez la case d'option Rapid STP.

Paramètres d'interface RSTP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Spanning Tree > RSTP Interface Settings. La page RSTP Interface Settings s'affiche. (Facultatif) Cliquez sur le port ou le LAG que vous voulez tester et cliquez sur Activer la migration de protocole pour exécuter un test de migration de protocole. Ce test détecte si le partenaire de liaison (le périphérique connecté) qui utilise STP existe toujours. Si tel est le cas, le test détermine si le partenaire de liaison a migré vers RSTP ou MSTP. Si le partenaire de liaison utilise toujours une liaison STP, les périphériques continuent à communiquer via STP. Si le partenaire de liaison a été migré vers RSTP, le périphérique communique via l'utilisation de RSTP. Si le partenaire de liaison a été migré vers MSTP, le périphérique communique via MSTP.

Étape 2. Cliquez sur la case d'option du port ou du LAG que vous voulez modifier, puis cliquez sur Modifier.

Étape 3. (Facultatif) Activez la case d'option correspondant à l'interface souhaitée à configurer dans le champ Interface.

· Port : dans les listes déroulantes Unit/Slot and Port, sélectionnez le port à configurer. Cela affectera uniquement le port unique choisi.

Étiquette · - Dans la liste déroulante LAG ; sélectionnez le LAG à configurer. Cela affectera le groupe de ports défini dans la configuration LAG.

Étape 4. Sélectionnez la case d'option correspondant à l'état de liaison point à point souhaité dans le champ État d'administration point à point.

· Enable : le port est considéré comme un port de périphérie RSTP. Le port passe immédiatement en mode de transfert.

· Disable : l'état de la liaison point à point est désactivé. Le port fonctionne à la vitesse de convergence STP normale (30 à 50 secondes) par opposition à la vitesse de convergence RSTP plus rapide (6 secondes).

· Auto : détermine automatiquement l'état de la liaison point à point à l'aide d'unités BPDU (Bridge Protocol Data Units) RSTP.

Les champs suivants affichent les statistiques de l'interface :

· Point to Point Operational Status : état administratif si le champ Point to Point Administrative Status est défini sur Auto.

Rôle · : rôle du port attribué par STP pour fournir des chemins STP.

- Racine - Le port est le chemin de coût le plus bas pour transférer des paquets vers le pont racine.

- Désigné : le port est l'interface par laquelle le pont est connecté au réseau local. Ce rôle fournit le chemin de coût le plus bas du LAN au pont racine.

- Alternate : le port fournit un autre chemin vers le pont racine à partir de l'interface racine.

- Sauvegarde : le port fournit un chemin de secours vers le chemin du port désigné vers le Spanning Tree. Ceci est dû à une configuration dans laquelle deux ports sont connectés en boucle par une liaison point à point. Les ports de sauvegarde sont également utilisés lorsqu’un réseau local a deux connexions ou plus à un segment partagé.

- Désactivé : le port ne fait pas partie du Spanning Tree.

Mode · : modèle Spanning Tree actuel du port (STP ou RSTP).

· Fast Link Operational Status : état de la liaison rapide.

- Activé - Fast Link est activé.

- Désactivé - La liaison rapide est désactivée.

- Automatique : Fast Link est activé quelques secondes après l'activation de l'interface.

· Port Status : état actuel du port spécifié.

- Désactivé - STP est désactivé sur le port. Le port transfère le trafic et apprend les adresses MAC.

- Blocage : le port est bloqué. Le port ne peut pas transférer le trafic ou apprendre les adresses MAC. Le port peut transférer des données BPDU.

- Écoute - Le port ne peut pas transférer le trafic et ne peut pas apprendre d'adresses MAC.

- Apprentissage - Le port ne peut pas transférer le trafic, mais il peut apprendre de nouvelles adresses MAC.

- Transfert : le port peut transférer le trafic et apprendre de nouvelles adresses MAC.

Étape 5. Cliquez sur Apply.

Conclusion

Les paramètres d'interface RSTP sont désormais configurés sur votre commutateur empilable Sx500.

Voici quelques articles utiles :

- Configuration RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300

- Présentation du protocole Rapid Spanning Tree (STP) (802.1w)

Afficher une vidéo relative à cet article...

Cliquez ici pour afficher d'autres présentations techniques de Cisco