Objectif

La page IPv4 Interface permet à l'utilisateur de choisir si le périphérique reçoit dynamiquement une adresse IP via DHCP ou reçoit statiquement une adresse IP définie par l'utilisateur. Si aucun serveur DHCP n’est exécuté sur un commutateur, l’adresse IP doit être attribuée de manière statique.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer l'interface IPv4 de manière statique ou dynamique en fonction de vos besoins.

Périphériques pertinents

Commutateurs Empilables · Sx500

Version du logiciel

•1.3.0.62

Configuration IPv4 dynamique

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Management Interface > IPv4 Interface. La page IPv4 Interface s'affiche.

Étape 2. Sélectionnez le VLAN que vous souhaitez utiliser comme VLAN de gestion dans la liste déroulante VLAN de gestion. Par défaut, le VLAN de gestion est 1.

Étape 3. Cliquez sur Dynamic dans le champ IP Address Type.

Étape 4. (Facultatif) Cochez la case Activer dans le champ Renouveler l'adresse IP maintenant pour renouveler l'adresse IP à ce stade.

Étape 5. Cliquez sur Apply.

Configuration IPv4 statique

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Management Interface > IPv4 Interface. La page IPv4 Interface s'affiche.

Étape 2. Sélectionnez le VLAN que vous souhaitez utiliser comme VLAN de gestion dans la liste déroulante VLAN de gestion. Par défaut, le VLAN de gestion est 1.

Étape 3. Cliquez sur Statique dans le champ IP Address Type.

Étape 4. Entrez l'adresse IP de l'interface IPv4 dans le champ Adresse IP.

Étape 5. Cliquez sur la case d'option correspondant au type de masque souhaité dans le champ Masque.

· Network Mask : saisissez le masque de sous-réseau de l'adresse IP saisie à l'étape 4.

· Prefix Length : saisissez la longueur de préfixe de l'adresse IP saisie à l'étape 4. La longueur de préfixe est le nombre de bits réseau dans l’adresse (par exemple 16 pour les adresses de classe B ou 24 pour les adresses de classe C).

Étape 6. Activez la case d'option souhaitée dans le champ Passerelle par défaut administrative qui permet d'accéder au périphérique pour l'utilitaire de configuration Web.

· User Defined : saisissez l'adresse IP de la passerelle par défaut souhaitée dans le champ.

· None : cette option choisit de ne pas avoir d'adresse IP de passerelle par défaut.

Étape 7. Cliquez sur Apply.