Objectif

Le protocole STP (Spanning Tree Protocol) est un protocole réseau qui empêche l’apparition de boucles dans la topologie. Ces boucles font que les commutateurs transfèrent le trafic une quantité infinie de fois. Le réseau est donc inondé et utilise ses ressources, ce qui réduit l'efficacité du réseau.

Les paramètres d'interface STP sont utilisés pour augmenter l'efficacité du protocole STP par port. La liaison rapide de la fonction de port de périphérie augmente la vitesse de convergence STP en définissant un port à un état de transmission lorsqu'un périphérique est connecté. La protection de racine et la protection BPDU (Bridge Protocol Data Unit) sont utilisées pour contrôler la topologie STP. Ce contrôle supplémentaire dans la topologie empêche toute occurrence de boucles de pont.

Cet article explique comment configurer les paramètres d'interface STP sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Périphériques pertinents

Commutateurs Empilables · Sx500

Version du logiciel

•v 1.2.7.76

Paramètres d'interface STP

Remarque : avant de configurer les paramètres d'interface STP, l'utilisateur doit choisir le mode de fonctionnement STP classique. Référez-vous à l'article Configuration STP (Spanning Tree Protocol) sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500 pour plus d'informations.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web pour sélectionner Spanning Tree > STP Interface Settings. La page STP Interface Settings s'ouvre :

Étape 2. Sélectionnez le type d'interface à modifier dans la liste déroulante Type d'interface.

Étape 3. Cliquez sur Aller pour afficher uniquement les ports ou les LAG sur la page.

Étape 4. Activez la case d'option du port ou du LAG connecté à l'autre commutateur et cliquez sur Modifier. La fenêtre Edit STP Interface s'affiche :

Étape 5. (Facultatif) Activez la case d'option correspondant au type d'interface souhaité dans le champ Interface.

· unité/logement — Dans les listes déroulantes Unité/logement, sélectionnez l'unité/logement approprié. L'unité identifie si le commutateur est actif ou membre de la pile. Le logement identifie le commutateur auquel est connecté le logement (le logement 1 est SF500 et le logement 2 est SG500). Si vous ne connaissez pas les termes utilisés, consultez Cisco Business : Glossaire des nouveaux termes.

- Port : dans la liste déroulante Port, sélectionnez le port approprié à configurer.

· LAG : sélectionnez le LAG sur lequel le STP est annoncé dans la liste déroulante LAG. Un LAG (Link Aggregate Group) est utilisé pour relier plusieurs ports entre eux. Les LAG multiplient la bande passante, augmentent la flexibilité des ports et assurent la redondance des liaisons entre deux périphériques pour optimiser l'utilisation des ports.

Étape 6. Cochez Enable dans le champ STP pour activer STP sur l'interface.

Étape 7. Cliquez sur la case d'option correspondant à l'utilisation souhaitée de la liaison rapide dans le champ Port de périphérie. La liaison rapide est utilisée pour définir automatiquement un port à l'état de transmission lorsque le port est connecté. La liaison rapide optimise la convergence STP.

· Enable : active immédiatement la liaison rapide.

· Auto : attend d'activer la liaison rapide jusqu'à quelques secondes après l'activation de l'interface pour que les boucles puissent être résolues en premier.

· Disable : désactive la liaison rapide.

Étape 8. (Facultatif) Cochez Enable dans le champ Root Guard pour activer Root Guard sur l'interface. Cette option vous permet d'appliquer l'emplacement du pont racine dans le réseau. Root Guard ne permet pas aux nouveaux périphériques connectés de devenir le pont racine, ce qui affecterait la topologie STP.

La protection de la racine doit être configurée uniquement sur les interfaces qui sortent du pont racine.Note:

Étape 9. (Facultatif) Cochez Enable dans le champ BPDU Guard pour activer la protection BPDU (Bridge Protocol Data Unit) sur l'interface. La protection BPDU permet à l'utilisateur d'appliquer les frontières de domaine STP sur l'interface et de maintenir la topologie active prévisible. Les périphériques connectés à une interface dont la BPDU est activée ne peuvent pas affecter la topologie STP. Lorsque le commutateur reçoit une BPDU sur l'interface avec la protection BPDU activée, l'interface est désactivée et une interruption SNMP est générée.

La protection BPDU doit être activée sur les interfaces sur lesquelles le port Fast est activé et non sur aucune autre interface.Note:

Étape 10. Cliquez sur la case d'option correspondant à l'option souhaitée dans le champ BPDU Handling. Cela détermine comment les paquets BPDU sont gérés lorsque STP est désactivé sur l'interface. Les unités BPDU sont utilisées pour transmettre des informations STP.

· Utiliser les paramètres globaux : utilise les paramètres définis sur la page État STP et Paramètres globaux.

Filtrage · : sur les ports où portfast est activé, le filtrage BPDU est activé pour empêcher l'envoi ou le traitement de BPDU sur un ou plusieurs ports de commutateur.

Inondation · : les paquets BPDU sont transférés par toutes les interfaces lorsque STP est désactivé sur l'interface.

Étape 11. Cliquez sur la case d'option correspondant au coût de chemin souhaité dans le champ Coût du chemin. Le coût du chemin est la contribution du port au chemin racine.

· Use Default : utilisez le coût par défaut généré par le système.

· défini par l'utilisateur : saisissez une valeur pour le coût du chemin dans le champ défini par l'utilisateur. Le coût du chemin doit être choisi par rapport à l'interface par laquelle les paquets sont envoyés. Une interface avec un coût de chemin inférieur est choisie comme interface sortante.

Étape 12. Dans la liste déroulante Priorité, sélectionnez la valeur de priorité de l'interface. La valeur de priorité détermine le choix du port lorsqu'un pont a deux ports connectés dans une boucle. Plus la valeur est faible, plus la priorité du port est élevée sur le pont.

Les champs suivants affichent les statistiques de l'interface.

· Port State : état actuel du port spécifié.

- Disabled : STP est désactivé. Le port transfère le trafic tout en apprenant les adresses MAC.

- Blocage : le port est actuellement bloqué et ne peut pas transférer le trafic.

- Écoute : le port ne peut pas transférer le trafic et ne peut pas apprendre d'adresses MAC.

- Apprentissage : les ports de cet état peuvent apprendre de nouvelles adresses MAC, mais ne peuvent toujours pas envoyer de trames de données.

- Transfert : les ports de cet état peuvent désormais envoyer et recevoir des trames de données et envoyer et recevoir des BPDU.

· ID de pont désigné : priorité de pont et adresse MAC du pont désigné.

· Designated Port ID : priorité et interface du port sélectionné.

· coût désigné : coût du port faisant partie de la topologie STP. Les ports dont les coûts sont plus faibles sont moins susceptibles d'être bloqués si STP détecte des boucles.

· Transférer les transitions : combien de fois le port est passé de l'état de blocage à l'état de transmission.

· Speed : vitesse du port.

· LAG : LAG auquel le port appartient. Les paramètres du LAG remplacent les paramètres du port.

Étape 13. Cliquez sur Apply.