Objectif

Une attaque par déni de service (DoS) est une tentative d'un pirate visant à empêcher un utilisateur légitime d'utiliser les ressources ou les services du réseau. Les attaques par déni de service peuvent entraîner une perte de temps et d'argent considérable. La prévention des attaques DoS est configurée pour accroître la sécurité du réseau et empêcher les paquets dont la plage d'adresses IP est définie d'entrer dans le réseau.

L'inondation SYN TCP entraîne l'arrêt de la réponse aux requêtes d'ouverture d'une nouvelle connexion avec les clients en raison de la surcharge de l'attaquant. La page SYN Rate Protection limite le nombre de paquets SYN reçus par le commutateur sur le port d'entrée. Cela peut arrêter l'attaque d'inondation SYN sur les serveurs connectés au commutateur.

Note: La protection de débit SYN n'est disponible que si le périphérique est en mode de couche 2.

Cet article explique comment configurer la protection de débit SYN sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Périphériques pertinents

Commutateurs Empilables · Sx500

Version du logiciel

•v 1.2.7.76

Protection du débit SYN

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Security > Denial of Service Prevention > SYN Rate Protection. La page SYN Rate Protection s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle limite de débit SYN. La fenêtre Add SYN Rate Protection apparaît.

Étape 3. Sélectionnez la case d'option correspondant au type d'interface souhaité dans le champ Interface.

· unité/logement — Dans les listes déroulantes Unité/logement, sélectionnez l'unité/logement approprié. L'unité identifie si le commutateur est actif ou membre de la pile. Le logement identifie le commutateur auquel est connecté le logement (le logement 1 est SF500 et le logement 2 est SG500). Si vous ne connaissez pas les termes utilisés, consultez Cisco Business : Glossaire des nouveaux termes.

- Port : dans la liste déroulante Port, sélectionnez le port approprié à configurer.

· LAG : sélectionnez le LAG sur lequel le STP est annoncé dans la liste déroulante LAG. Un LAG (Link Aggregate Group) est utilisé pour relier plusieurs ports entre eux. Les LAG multiplient la bande passante, augmentent la flexibilité des ports et assurent la redondance des liaisons entre deux périphériques pour optimiser l'utilisation des ports.

Étape 4. Sélectionnez la case d'option correspondant à l'adresse IP souhaitée dans le champ IP Address (Adresse IP).

· défini par l'utilisateur : la limite de débit SYN est définie sur une adresse IP définie par l'utilisateur.

· Toutes les adresses : la limite de débit SYN est définie pour toutes les adresses IP.

Étape 5. Sélectionnez la case d'option correspondant au masque de réseau souhaité dans le champ Masque de réseau.

· Mask : saisissez le masque de réseau au format d'adresse IP. Définit le masque de sous-réseau de l’adresse IP.

· Prefix length : saisissez la longueur du préfixe (entier compris entre 0 et 32). Définit le masque de sous-réseau par longueur de préfixe pour l'adresse IP.

Étape 6. Entrez une valeur pour la limite de débit SYN dans le champ Limite de débit SYN. Cette valeur est la valeur maximale des paquets SYN que l'interface peut recevoir par seconde où PPS correspond aux paquets par seconde.

Étape 7. Cliquez sur Apply.