Objectif

L'objectif de ce document est de vous guider sur la façon de configurer les paramètres de copie/enregistrement des fichiers sur le commutateur empilable de la gamme Sx500. La configuration par défaut du commutateur utilise le fichier de configuration en cours, qui est instable et ne conserve pas les paramètres entre les redémarrages.

Cet article explique comment copier la configuration en cours dans la configuration initiale et conserver la configuration entre les redémarrages.

Si vous ne connaissez pas les termes utilisés ci-dessous, consultez Cisco Business : Glossaire des nouveaux termes.

Périphériques pertinents

- Commutateurs empilables Sx500

Copier/enregistrer les paramètres du microprogramme Copier le commutateur actif

Étape 1. Dans l'utilitaire de configuration du commutateur, sélectionnez Administration > File Management > Copy/Save Configuration. La page Copier/Enregistrer la configuration s'ouvre avec les paramètres par défaut.

Étape 2. Cliquez sur la case d'option Copier le micrologiciel du commutateur actif dans le champ Copier l'action.

Étape 3. Dans la zone Action de copie, cliquez sur la case d'option Image logicielle pour conserver l'image d'origine du routeur ou cliquez sur Code de démarrage pour indiquer au routeur le démarrage et l'utilisation de la première image IOS stockée dans la mémoire Flash.

Étape 4. Sélectionnez l'unité de destination à remplacer par le fichier source.

Étape 5. Cliquez sur Apply si vous souhaitez enregistrer les paramètres.

Étape 6.  Cliquez sur OK pour terminer la copie des fichiers.

Étape 7. Cliquez sur Activer/Désactiver le clignotement de l'icône Enregistrer pour activer/désactiver le clignotement de l'icône Enregistrer.

Pour l'option Copier le micrologiciel du commutateur actif, les champs Nom du fichier source et Fichier de destination ne sont pas disponibles.

Copier/enregistrer les paramètres de la configuration de copie

Étape 1. Dans l'utilitaire de configuration du commutateur, sélectionnez Administration > File Management > Copy/Save Configuration. La page Copier/Enregistrer la configuration s'ouvre avec les paramètres par défaut.

Étape 2. Dans le champ Copier l'action, cliquez sur la case d'option Copier la configuration.

Étape 3. Dans le champ Nom du fichier source, cliquez sur Configuration en cours, Configuration de démarrage ou Configuration de sauvegarde pour indiquer le fichier à enregistrer dans le nom du fichier de destination.

- Configuration en cours : configuration en cours correspond à la configuration en cours d'exécution du routeur.

- Configuration de démarrage — La configuration de démarrage est la configuration qui est chargée lorsque le routeur démarre ou se met sous tension.

- Backup Configuration : la configuration de sauvegarde permet à l'utilisateur de sauvegarder toutes les configurations effectuées sur le routeur.

Étape 4. Dans le champ Nom du fichier de destination, cliquez sur Configuration de démarrage ou Configuration de sauvegarde pour indiquer où les fichiers de configuration du nom du fichier source doivent être enregistrés.

Note: Pour la configuration de copie, les champs Source et Destination Unit ne sont pas disponibles.

Étape 5. Cliquez sur Apply si vous souhaitez enregistrer les paramètres.

Étape 6. Cliquez sur OK pour terminer la copie des fichiers.

Étape 7. Cliquez sur Terminé pour terminer l'enregistrement des paramètres.

Étape 8. Cliquez sur Activer/Désactiver l'icône Enregistrer clignotante pour activer/désactiver le clignotement de l'icône Enregistrer.

Une fois vos paramètres modifiés, l'icône Enregistrer disparaît.