Objectif

En mode de base QoS, un domaine particulier du réseau peut être configuré en tant que domaine approuvé. Les paquets à l'intérieur de ce domaine sont marqués avec la priorité 802.1p et/ou DSCP pour indiquer le type de service qui doit être appliqué sur eux. Les paquets sont affectés à une file d'attente de sortie particulière en fonction de la priorité qui leur est donnée.

Cet article explique comment configurer les paramètres d'interface QoS en mode de base QoS sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Périphériques pertinents

Commutateurs Empilables · Sx500

Version du logiciel

•v 1.2.7.76

Paramètres de l’interface

Note: Pour configurer le mode de base, les conditions suivantes doivent être remplies :

· mode de base doit être activé sur la page QoS Properties. Reportez-vous à l'article Configuration des propriétés QoS sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500 pour cette configuration.

· Configurez le mode Confiance dans la page Global Setting. Le commutateur prend en charge le mode de confiance CoS/802.1p et le mode de confiance DSCP. Le mode sécurisé CoS/802.1p utilise la priorité 802.1p dans la balise VLAN. Le mode approuvé DSCP utilise la valeur DSCP dans l’en-tête IP. Reportez-vous à l'article Global Settings on Quality of Service (QoS) Basic Mode on Sx500 Series Stackable Switches pour cette configuration.

Étape 1. Utilisez l'utilitaire de configuration Web et choisissez Quality of Service > QoS Basic Mode > Interface Settings. La page Paramètres d'interface s'ouvre :

Étape 2. Dans la liste déroulante Type d'interface, sélectionnez un port d'unité ou un LAG et cliquez sur Aller pour afficher la liste des ports ou des LAG.

Étape 3. Activez la case d'option Port ou LAG que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Edit.

Note: Si vous cliquez sur Copy Settings, les paramètres du port sélectionné peuvent être copiés sur d'autres ports.

Étape 4. Sélectionnez la case d'option correspondant à l'interface souhaitée dans le champ Interface.

· Unit/Slot and Port : dans les listes déroulantes Unit/Slot and Port, sélectionnez le port à configurer. Cela affecte uniquement le port unique choisi.

· LAG : dans la liste déroulante LAG, sélectionnez ; le LAG à configurer. Cela affecte le groupe de ports défini dans la configuration LAG.

Étape 5. Cochez Enable dans le champ QoS State pour activer QoS. Si l'état QoS est activé, le port établit la priorité en fonction du mode approuvé à l'échelle du système, qui est CoS/802.1p ou DSCP. Si l'état QoS n'est pas activé pour tout le trafic entrant sur le port, le port est mappé à la file d'attente du meilleur effort et aucune hiérarchisation n'a lieu.

Étape 6. Cliquez sur Apply. La page Paramètres d'interface s'ouvre à nouveau et affiche le port modifié.