Objectif

Les plages de temps de 802.1x sont la plage de temps absolue et la plage de temps récurrente. Une plage de temps récurrente est une plage de temps qui peut être configurée avec une plage de temps absolue sur 802.1x. Si une plage de temps comporte une ou plusieurs plages récurrentes et est configurée sur un port compatible 802.1x, le port est actif 802.1x au cours de la ou des périodes définies dans la ou les plages récurrentes qui se trouvent également à l'heure de début et de fin de la plage de temps absolue. Lorsqu'un port 802.1x est hors de sa plage de temps absolue et/ou de sa plage de temps récurrente, il est inactif et équivaut à Force Unallowed. La page Plage périodique permet de créer une plage récurrente qui peut ensuite être ajoutée à une plage de temps créée dans la page Plage de temps. Toutes les spécifications temporelles sont interprétées comme l'heure locale (l'heure d'été n'affecte pas cette valeur).

L'objectif de ce document est d'expliquer la configuration de la plage récurrente pour 802.1x sur les commutateurs empilables de la gamme SG500X.

Périphériques pertinents

Commutateurs empilables · SG500X

Version du logiciel

•1.3.0.62

Configuration de la plage récurrente pour 802.1x

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web, puis choisissez Security > 802.1X > Recurring Range. La page Plage périodique s'ouvre :

Étape 2. Dans le champ Nom de la plage de temps, choisissez la plage de temps souhaitée dans la liste déroulante à laquelle la plage de temps périodique doit être ajoutée.

Étape 3. Cliquez sur Add pour ajouter la plage de temps récurrente. La page Période récurrente s'ouvre :

Note: Time Range Name (Nom de la plage de temps) affiche le nom de la plage de temps à laquelle la plage périodique sera ajoutée.

Étape 4. Dans le champ Heure de début récurrente, choisissez le jour de la semaine et l'heure à laquelle la plage récurrente commence dans la liste déroulante Jour de la semaine et Heure respectivement.

Étape 5. Dans le champ Heure de fin récurrente, choisissez le jour de la semaine et l'heure à laquelle la plage récurrente se termine dans la liste déroulante Jour de la semaine et Heure respectivement.

Étape 6. Cliquez sur Apply pour enregistrer les modifications. L'entrée nouvellement ajoutée est visible dans la table Plage périodique.