Objectif

La norme 802.1x utilise l'encapsulation EAP (Extensible Authentication Protocol) sur les réseaux locaux (EAPOL). Une plage de temps spécifie la période pendant laquelle 802.1x est actif sur les ports 802.1x activés. Ces ports sont inactifs en dehors de la plage de temps spécifiée.

L'objectif de cet article est d'expliquer comment configurer la plage de temps sur les ports 802.1x sur les commutateurs empilables de la gamme SG500X.

Pour terminer la configuration de la plage de temps :

1. Configurez la plage récurrente, qui est détaillée dans l'article Configuration de la plage récurrente pour 802.1x sur les commutateurs de la gamme SG500X.

2. Configurer les paramètres de port, qui est détaillé dans l'article Configurer les paramètres de port sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500 pour cette configuration.

Remarque: Afin de s'assurer que les entrées de plage de temps prennent effet à l'heure souhaitée, l'horloge logicielle doit être définie par l'utilisateur ou par le protocole SNTP (Simple Network Time Protocol). Si vous ne définissez pas l'horloge du logiciel de cette manière, la plage de temps peut être inexacte.

Périphériques pertinents

Commutateurs empilables · SG500X

Version du logiciel

•1.3.0.62

Configuration de la plage de temps pour 802.1x

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Security > 802.1x > Time Range. La page Plage de temps s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur Add. La page Ajouter une plage de temps s'ouvre :

Étape 3. Entrez le nom de la plage de temps dans le champ Nom de la plage de temps.

Étape 4. Entrez l'heure de début absolue dans le champ Heure de début absolue. Les options sont les suivantes :

· Immédiat : cliquez sur cette case d'option pour que l'intervalle de temps commence à partir de l'heure de sa création.

· Date and Time : cliquez sur cette case d'option pour sélectionner la date et l'heure de début absolues dans les listes déroulantes.

Étape 5. Entrez l'heure de fin absolue dans le champ Heure de fin absolue. Les options sont les suivantes :

· Infinite : cliquez sur cette case d'option pour que l'intervalle de temps ne se termine jamais.

· Date and Time : cliquez sur cette case d'option pour sélectionner la date et l'heure de fin absolues dans la liste déroulante.

Étape 6. Cliquez sur Apply pour enregistrer les modifications. La plage de temps nouvellement ajoutée s'affiche dans le tableau Plage de temps.

Étape 7. (Facultatif) Pour modifier une plage de temps, cochez la case de la plage de temps à modifier, puis cliquez sur Modifier.

Étape 8. (Facultatif) Pour supprimer une plage horaire, cochez la case de la plage horaire à supprimer, puis cliquez sur Supprimer.