Objectif

La technologie PoE (Power over Ethernet) permet de gérer la distribution de l'alimentation électrique aux périphériques alimentés connectés via les câbles en cuivre sans interférence avec le trafic réseau. La page Paramètres PoE vous permet d'activer PoE sur un port spécifié. Il vous permet également de donner aux ports un niveau de priorité d'alimentation.

Les propriétés PoE doivent être configurées avant que cette configuration puisse être effectuée. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'article Propriétés PoE sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Cet article explique comment configurer les paramètres PoE (Power over Ethernet) et afficher les données sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Périphériques pertinents

Commutateurs PoE · Sx500

Version du logiciel

•v 1.2.7.76

Paramètres PoE

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web du commutateur, puis sélectionnez Port Management > PoE > Settings. La page Paramètres s'ouvre :

Étape 2. Sélectionnez le type d'interface que vous souhaitez configurer dans la liste déroulante Type d'interface du champ Filtre.

Étape 3. Activez la case d'option du port que vous voulez modifier et cliquez sur Modifier.

Étape 4. (Facultatif) Dans les listes déroulantes Unit/Slot and Port, sélectionnez le port à configurer.

· Unit/Slot : sélectionnez le logement de membre d'empilage dans la liste déroulante Unit/Slot.

· Port : dans la liste déroulante Port, sélectionnez le port à configurer. Cela affecte uniquement le port unique choisi.

Étape 5. Cochez Enable dans le champ PoE Administrative Status pour activer PoE pour le port sélectionné.

Étape 6. Cliquez sur la case d'option du niveau de priorité souhaité dans le champ Power Priority Level. Un port avec un niveau de priorité inférieur peut se voir refuser l'alimentation sur un port avec un niveau de priorité supérieur si l'alimentation est limitée.

Étape 7. Si le mode d'alimentation limite de port est sélectionné dans la page Propriétés PoE, saisissez la valeur de l'alimentation allouée en milliwatts dans le champ Allocation de puissance administrative.

Étape 8. Si le mode de puissance limite de classe est sélectionné sur la page Propriétés PoE, le numéro de classe s'affiche dans le champ Classe. La classe détermine le niveau de puissance.

· classe 0 - 15,4 Watts de puissance maximale sont fournis par le port.

· classe 1 — 4.0 Watts de puissance maximale sont fournis par le port.

· classe 2 : le port fournit une puissance maximale de 7,0 watts.

· classe 3 : 15,4 Watts de puissance maximale sont fournis par le port.

· classe 4 — 30 Watts de puissance maximale sont fournis par le port.

Ces champs affichent les statistiques du port.

· Max Power Allocation : quantité maximale d'énergie (en milliwatts) autorisée au port sélectionné.

Consommation électrique · : quantité d'énergie (en milliwatts) utilisée par le périphérique alimenté connecté au port sélectionné.

· Overload Counter : combien de fois une surcharge d'alimentation s'est produite sur le port.

· compteur court : combien de fois une panne d'alimentation s'est produite sur le port.

· compteur refusé : combien de fois le périphérique connecté a été privé d'alimentation.

· compteur d'absence : combien de fois l'alimentation a été arrêtée sur le périphérique connecté parce que le périphérique n'a pas été détecté.

· compteur de signatures non valide : combien de fois une signature non valide a été reçue du périphérique connecté.

Étape 9. Cliquez sur Apply.