Objectif

La page Paramètres système permet de personnaliser les résultats d'affichage du commutateur. L'affichage peut contenir un message de bannière pour autoriser l'accès uniquement aux utilisateurs authentifiés. L'objectif de ce document est d'aider à configurer les paramètres d'administration du système sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Périphériques pertinents

Commutateurs Empilables · Sx500

Version du logiciel

•1.3.0.62

Procédure pas à pas

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web, puis sélectionnez Administration >Paramètres système. La page Paramètres système s'ouvre :

Étape 2. Dans le champ System Location, saisissez une valeur de caractère qui correspond à l'emplacement physique du commutateur.

Étape 3. Dans le champ System Contact, saisissez une valeur de caractère qui correspond au nom de la personne de contact.

Étape 4. Dans le champ Host Name (Nom d'hôte), choisissez l'une des deux options suivantes :

· Use Default : permet d'utiliser le nom de commutateur par défaut.

· défini par l'utilisateur : permet d'entrer un nom dans le champ à attribuer au commutateur.

Étape 5. Dans le champ Bannière de connexion, saisissez le texte que vous souhaitez afficher sur la page Connexion.

Étape 6. (Facultatif) Cliquez sur Aperçu pour afficher le texte tapé. Fermez la fenêtre d'aperçu.

Étape 7. Cliquez sur Apply dans la page System Settings pour enregistrer la configuration.