Objectif

Un Smartport est une interface à laquelle une macro intégrée (ou définie par l'utilisateur) peut être appliquée. Ces macros sont conçues pour fournir un moyen de configurer le commutateur rapidement pour prendre en charge les exigences de communication et utiliser les fonctionnalités de différents types de périphériques réseau. Les exigences d'accès au réseau et de qualité de service varient si l'interface est connectée à un téléphone IP, à une imprimante ou à un routeur et/ou point d'accès.

Cet article explique comment configurer Smartport sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Périphériques pertinents

- Commutateurs empilables Sx500

Version du logiciel

- 1.3.0.62

Procédure de configuration Smartport

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web, puis sélectionnez Smartport > Propriétés. La page Propriétés s'affiche.

Étape 2. Configurez ces paramètres :

- Administrative Auto Smartport : cliquez sur une case d'option pour activer ou désactiver Auto Smartport de manière globale. Ces options sont disponibles :

- Disable : désactivez Smartport dans le commutateur.

- Enable : active manuellement la fonctionnalité Smartport.

- Enable by Auto Voice VLAN : les fonctionnalités Smartport sont activées si le VLAN voix automatique est configuré. Il s'agit de la configuration par défaut.

- Auto Smartport Device Detection Method : cochez une case pour déterminer si le CDP, LLDP ou les deux types de paquets entrants sont utilisés pour détecter le type Smartport du ou des périphériques connectés. Au moins une doit être vérifiée pour que Auto Smartport identifie les périphériques.

- CDP : le protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) est un protocole de liaison de données propriétaire de Cisco utilisé pour partager des informations sur les périphériques Cisco connectés directement.

- LLDP : le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) est un protocole sans fournisseur utilisé par les périphériques réseau pour annoncer leur identité aux périphériques voisins.

- Auto Smartport Device Detection : cochez la case pour chaque type de périphérique pour lequel Auto Smartport peut affecter des types Smartport aux interfaces. Si cette case n'est pas cochée, Auto Smartport n'attribue ce type Smartport à aucune interface.

- Hôte : tout ordinateur ou ordinateur portable utilisateur doté d'une fonctionnalité LLDP.

- Téléphone IP : téléphone IP compatible CDP ou LLDP.

- Téléphone IP + Bureau : téléphone IP ou téléphone IP logiciel installé sur le bureau.

- Commutateur : commutateurs compatibles CDP ou LLDP.

- Routeur : périphérique de couche 3 avec la fonction CDP ou LLDP activée.

- Point d'accès sans fil - Points d'accès sans fil de couche 2 ou 3 avec fonctionnalité CDP ou LLDP.

- Operational CDP Status : par défaut, cette option est activée. Il affiche l'état opérationnel du protocole CDP. Pour en savoir plus sur les propriétés CDP, reportez-vous à l'article,

- Paramètres des propriétés du protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

- Operational LLDP Status : par défaut, cette option est activée.  Il affiche l'état opérationnel du protocole LLDP. Pour en savoir plus sur les propriétés LLDP, reportez-vous à l'article,

Configuration des propriétés LLDP (Link Layer Discovery Protocol) sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Étape 3. Cliquez sur Apply pour enregistrer les modifications. Cela définit les paramètres Smartport globaux sur le commutateur.

Afficher une vidéo relative à cet article...

Cliquez ici pour afficher d'autres présentations techniques de Cisco