Objectif

En mode avancé QoS, le commutateur utilise des stratégies pour prendre en charge la QoS par flux. Un régulateur d'agrégation est un type de stratégie QoS dans lequel il applique la QoS à une ou plusieurs cartes de classe, et par conséquent il a un ou plusieurs flux. Il peut prendre en charge les mappages de classes à partir de différentes politiques et appliquera la QoS à chacun de ses flux en agrégation, indépendamment des politiques et des ports. Il crée en fait une action QoS pour chaque flux qui envoie toutes les trames correspondantes au même régulateur (régulateur d'agrégat).

Ce document explique comment configurer un régulateur d'agrégation sur un commutateur empilable de la gamme Sx500.

Périphériques pertinents

Commutateurs Empilables · Sx500

Version du logiciel

•1.3.0.62

Ajouter des agents de contrôle d'agrégation

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web pour sélectionner Quality of Service > QoS Advanced Mode > Aggregate Policer. La page Aggregate Policer s'affiche.

Étape 2. Cliquez sur Ajouter pour ajouter une stratégie. La fenêtre Add Aggregate Policer s'affiche :

Étape 3. Entrez un nom pour le contrôleur d'agrégation dans le champ Aggregate Policer Name.

Étape 4. Saisissez la quantité garantie de données pouvant être reçues de l'interface d'entrée en moyenne, mesurée en bits par seconde, dans le champ Inbound Committed Information Rate (CIR). Le fournisseur d'accès à Internet (FAI) fournit ce tarif en fonction de l'abonnement.

Étape 5. ISP fournit la taille de rafale engagée (CBS) qui décrit la bande passante maximale autorisée pouvant être atteinte. Entrez la taille de rafale maximale en octets dans le champ Incoming Committed Burst Size (CBS).

Note: Si la bande passante requise dépasse le CBS, il est recommandé de souscrire un abonnement pour un débit de données garanti plus élevé.

Étape 6. Dans le champ Action dépassée, cliquez sur l'action à effectuer sur les paquets entrants qui dépassent le débit de données garanti. Les valeurs possibles sont les suivantes :

· Forward : transfère le paquet qui dépasse la valeur CIR définie.

· Drop : supprime le paquet qui dépasse la valeur CIR définie.

· Out of Profile DSCP — Remapper les valeurs DSCP des paquets qui dépassent la valeur CIR définie à une valeur basée sur la table de mappage DSCP Out Of Profile.

Étape 7. Cliquez sur Apply. Le fichier de configuration en cours est mis à jour.

Étape 8. (Facultatif) Pour modifier un régulateur, cochez la case du régulateur à modifier, puis cliquez sur Modifier.

Étape 9. (Facultatif) Pour supprimer un régulateur, cochez la case du régulateur à supprimer, puis cliquez sur Modifier.