Objectif

Le formatage de sortie par file d'attente limite le taux de transmission des trames sortantes sélectionnées sur une base par file d'attente, par port. Pour ce faire, le commutateur forme ou limite la charge de sortie. Ceci n'inclut pas les trames de gestion, donc elles ne comptent pas dans la limite de débit. La mise en forme des sorties permet d'éviter les encombrements pour votre FAI (fournisseur d'accès Internet).

Cet article explique comment configurer le formatage de sortie par file d'attente sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Note: Les files d’attente permettent de hiérarchiser le trafic sur un réseau. Pour plus d'informations sur les files d'attente et sur leur configuration, consultez Paramètres de la file d'attente QoS (Quality of Service) sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Si vous ne connaissez pas les termes de ce document, consultez Cisco Business : Glossaire des nouveaux termes.

Périphériques pertinents

- Commutateurs empilables Sx500

Version du logiciel

- 1.2.7.76

Configuration du formatage de sortie par file d'attente

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Quality of Service > General > EGain Shaping per Queue. La page Forme de sortie par file d'attente s'ouvre :

Elle indique la limite de débit et la taille de rafale pour chaque file d'attente.

Étape 2. Choisissez un type d'interface dans la liste déroulante Filtre et cliquez sur Aller. La liste Interface s'affiche.

Étape 3. Activez la case d'option correspondant à l'interface que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Modifier. La fenêtre Modifier le formatage de sortie par file d'attente apparaît.

\

Cette fenêtre permet de mettre en forme la sortie pour un maximum de quatre files d'attente sur chaque interface.

Étape 4. (Facultatif) Activez la case d'option correspondant au type d'interface souhaité dans le champ Interface.

- Unit/Slot : dans les listes déroulantes Unit/Slot, sélectionnez l'unité/le logement approprié. L'unité identifie si le commutateur est actif ou membre dans la pile. Le logement identifie le commutateur auquel est connecté le logement (le logement 1 est SF500 et le logement 2 est SG500).

- Port : dans la liste déroulante Port, sélectionnez le port approprié à configurer.

- LAG : sélectionnez le LAG dans la liste déroulante LAG. Un LAG (Link Aggregate Group) est utilisé pour relier plusieurs ports entre eux. Les LAG multiplient la bande passante, augmentent la flexibilité des ports et assurent la redondance des liaisons entre deux périphériques pour optimiser l'utilisation des ports.

Étape 5. Cochez la case Activer pour activer le formatage de sortie sur cette file d'attente.

Étape 6. Saisissez la valeur fournie par votre FAI dans le champ Taux d'informations garanti (CIR). Il s'agit de la bande passante, en Kbits/s, que votre FAI garantit de prendre en charge.

Étape 7. Saisissez la valeur fournie par votre FAI dans le champ Committed Burst Size (CBS). Il s’agit de la quantité maximale de données en octets que votre FAI peut traiter en une seconde, si une rafale dépasse le débit de données garanti.

Étape 8. Répétez les étapes 5 à 7 pour chaque file d'attente à configurer.

Étape 9. Cliquez sur Apply pour enregistrer vos paramètres dans le fichier de configuration en cours.