Objectif

Le protocole ARP (Address Resolution Protocol) est un protocole de télécommunication utilisé pour résoudre les adresses de couche réseau en adresses de couche liaison. Le commutateur gère une table ARP pour tous les périphériques présents dans ses sous-réseaux directement connectés. Chaque fois qu’un commutateur doit envoyer ou acheminer des paquets vers un périphérique local, il recherche d’abord l’adresse MAC du périphérique dans la table ARP. Le protocole ARP est également très utile pour le dépannage.

La configuration ARP nécessite les opérations suivantes :

1. Indiquez si la configuration ARP doit fonctionner en mode de couche 2 ou de couche 3. Reportez-vous à l'article Stack Settings on Sx500 Series Stackable Switches si cette configuration doit être modifiée.

2. Créer un VLAN ; ceci est fait uniquement lorsque le commutateur est en mode de couche 3, car lorsque le commutateur est en mode de couche 2, il fonctionne uniquement dans le VLAN de gestion qui est créé par défaut. Cette configuration se trouve dans l'article Création de VLAN sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

3. Créer une interface IPv4, créée uniquement lorsque le commutateur est en mode de couche 3, qui peut être configurée sous IP Configuration > Management and IP Interface > IPv4 Interface.

4. Configurez ARP, ceci est traité dans cet article.

Si le commutateur est en mode de couche 3, le proxy ARP peut également être configuré. Proxy ARP est une méthode par laquelle un périphérique sur un réseau donné répond aux requêtes ARP pour une adresse réseau qui n'est pas sur ce réseau. Le proxy ARP connaît l'emplacement de destination du trafic entrant et donne sa propre adresse MAC en réponse à la requête ARP. Cet article explique également comment activer le proxy ARP sur le commutateur. Une fois que le proxy ARP est activé dans cette page, il est activé sur toutes les interfaces.

Cet article explique les étapes de configuration du protocole ARP en mode Couche 2 et Couche 3.

Périphériques pertinents

Commutateurs Empilables · Sx500

Version du logiciel

•1.3.0.62

Configuration ARP de base

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez IP Configuration > ARP (couche 2 ou couche 3). La page ARP s'ouvre :

Étape 2. Saisissez le nombre de secondes pendant lesquelles les adresses dynamiques peuvent rester dans la table ARP dans le champ ARP Entry Age Out. Une adresse dynamique expire après que le temps dans la table dépasse le délai de sortie de l'entrée ARP. Lorsqu'une adresse dynamique expire, elle est supprimée de la table et elle est ajoutée dans la table uniquement lorsqu'elle est à nouveau apprise. La valeur par défaut pour le mode de couche 2 est 300 et 60 000 pour le mode de couche 3.

Étape 3. Activez la case d'option correspondant au type d'entrées ARP à effacer du système dans le champ Clear ARP Table Entries.

· All : supprime immédiatement toutes les adresses statiques et dynamiques.

· dynamique : supprime immédiatement toutes les adresses dynamiques. Les adresses dynamiques sont ajoutées à partir des réponses ARP que le commutateur reçoit pour qu’elles expirent après une heure configurée.

· Static : supprime immédiatement toutes les adresses statiques. Les adresses statiques sont configurées manuellement afin de ne pas expirer avec le temps.

· Normal Age Out : supprime les adresses dynamiques en fonction du temps de sortie ARP configuré.

Étape 4. Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres.

Configuration ARP en mode de couche 2

Ajouter une entrée à la table ARP

Note: Vous devrez peut-être faire référence à Configuration ARP de base avant cette procédure.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez IP Configuration > ARP. La page ARP s'ouvre :

La table ARP affiche les champs suivants.

· Interface : interface IPv4 du sous-réseau IP directement connecté où réside le périphérique IP.

· IP Address : adresse IP du périphérique IP.

· MAC Address : adresse MAC du périphérique IP.

· Status : indique si l'entrée a été saisie manuellement ou apprise dynamiquement.

Étape 2. Cliquez sur Add. La fenêtre Ajouter une entrée ARP apparaît.

Le champ IP Version affiche le format d'adresse IP pris en charge par l'hôte. Seul IPv4 est pris en charge.

Note: Le champ Interface affiche l'interface IPv4 sur le commutateur. Pour le mode de couche 2, il n'y a qu'un seul sous-réseau IP directement connecté qui se trouve toujours dans le VLAN de gestion. Toutes les adresses statiques et dynamiques de la table ARP résident dans le VLAN de gestion.

Étape 3. Saisissez l'adresse IP du périphérique local dans le champ IP Address (Adresse IP).

Étape 4. Saisissez l'adresse MAC du périphérique local dans le champ MAC Address (Adresse MAC).

Étape 5. Cliquez sur Apply pour écrire l'entrée ARP dans le fichier de configuration en cours.

Modifier l'entrée ARP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez IP Configuration > ARP. La page ARP s'ouvre :

Étape 2. Vérifiez l'entrée souhaitée et cliquez sur Modifier. La page Edit ARP Table s'ouvre :

Étape 3. Modifiez les champs souhaités. Les descriptions des champs se trouvent aux étapes 1 à 4 de la sous-section Ajouter une entrée au tableau ARP de l'article. L'état des champs peut être modifié en Statique ou Dynamique.

Étape 4. Cliquez sur Apply. Les paramètres sont appliqués.

Supprimer l'entrée ARP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez IP Configuration > ARP. La page ARP s'ouvre :

Étape 2. Vérifiez l'entrée souhaitée et cliquez sur Supprimer. L'interface est supprimée.

Configuration ARP en mode de couche 3

Ajouter une entrée à la table ARP

Note: Vous devrez peut-être faire référence à Configuration ARP de base avant cette procédure.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez IP Configuration > ARP. La page ARP s'ouvre :

La table ARP affiche les champs suivants.

Interface · : interface IPv4 du sous-réseau IP directement connecté où réside le périphérique IP.

· IP Address : adresse IP du périphérique IP.

· MAC Address : adresse MAC du périphérique IP.

· Status : indique si l'entrée a été saisie manuellement ou apprise dynamiquement.

Étape 2. Le mode de couche 3 comporte un champ Filtre. Choisissez le type d'interface dans la liste déroulante du champ Filtre et cliquez sur Aller.

Étape 3. Cliquez sur Add. La fenêtre Ajouter une entrée ARP apparaît.

Le champ IP Version affiche le format d'adresse IP pris en charge par l'hôte. Seul IPv4 est pris en charge.

Étape 4. Pour le mode de couche 3, une interface IPv4 peut être configurée dans un port, un LAG ou un VLAN. Choisissez l'interface IPv4 requise dans la liste des adresses IPv4 configurées.

Note: Dans l'image ci-dessus, le port et le LAG ne peuvent pas être sélectionnés car ils ne sont pas configurés avec une adresse IPv4. Pour la configuration des LAG, référez-vous à l'article Gestion et paramètres des groupes d'agrégation de liaisons (LAG) sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500 et attribuez un port avec une adresse IPv4.

Étape 5. Saisissez l'adresse IP du périphérique local dans le champ IP Address (Adresse IP).

Étape 6. Saisissez l'adresse MAC du périphérique local dans le champ MAC Address (Adresse MAC).

Étape 7. Cliquez sur Apply pour écrire l'entrée ARP dans le fichier de configuration en cours.

Modifier l'entrée ARP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez IP Configuration > ARP (couche 2 ou couche 3). La page ARP s'ouvre :

Étape 2. Vérifiez l'entrée souhaitée et cliquez sur Modifier. La page Edit ARP Table s'ouvre :

Étape 3. Modifiez les champs souhaités. Les descriptions des champs se trouvent aux étapes 1 à 6 de la sous-section Ajouter une entrée au tableau ARP de l'article. L'état peut être modifié en Statique ou Dynamique.

Note: Dans l'image ci-dessus, le port et le LAG ne peuvent pas être sélectionnés car ils ne sont pas configurés avec une adresse IPv4. Pour la configuration des LAG, référez-vous à l'article Gestion et paramètres des groupes d'agrégation de liaisons (LAG) sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500 et attribuez un port avec une adresse IPv4.

Étape 4. Cliquez sur Apply. Les paramètres sont appliqués.

Pour supprimer la configuration ARP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez IP Configuration > ARP. La page ARP s'ouvre :

Étape 2. Vérifiez l'entrée souhaitée et cliquez sur Supprimer. L'entrée est supprimée.

Configuration du proxy ARP en mode de couche 3

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web pour choisir IP Configuration > ARP Proxy (couche 3). La page Proxy ARP s'ouvre :

Étape 2. Cochez Enable dans le champ ARP Proxy pour permettre au commutateur de répondre aux requêtes ARP en utilisant l'adresse MAC du commutateur pour les noeuds situés à distance.

Étape 3. Cliquez sur Apply. Les paramètres sont appliqués.