Objectif

Traceroute détecte les routes IP le long desquelles les paquets sont transférés. Pour ce faire, Traceroute envoie un paquet IP à l’hôte cible et le renvoie au commutateur. La commande traceroute permet à l’utilisateur d’afficher chaque saut entre le commutateur et l’hôte cible, ainsi que le temps d’aller-retour à chaque arrêt. En outre, Tracroute permet à l'utilisateur de mesurer le délai de transit des paquets qui traversent le réseau.

Dans un scénario en temps réel, une commande Traceroute peut être utilisée si l'utilisateur rencontre des problèmes de connectivité et que l'utilisateur doit déterminer si les paquets sont livrés à destination ou non. Traceroute peut indiquer exactement où les paquets sont abandonnés en cas de problème.

Ce document explique comment configurer une route Traceroute sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Périphériques pertinents

- Commutateurs empilables Sx500

Version du logiciel

- 1.3.0.62

Configuration de traceroute

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Traceroute. La page Traceroute s'ouvre :

Étape 2. Sélectionnez une case d'option dans le champ Host Definition.

- Par adresse IP : cette option recherche l'hôte via un nom d'hôte.

- Par nom : cette option recherche l'hôte via une adresse IP.

Si vous cliquez sur Par nom, passez à l'Économiseur de temps :étape 6.

Étape 3. Si l'hôte est identifié par une adresse IP, cliquez sur le type d'adresse IPv4 ou IPv6 souhaité pour indiquer que l'adresse IP sera entrée dans le format choisi.

IP version 6 est disponible uniquement lorsque IPv6 est configuré sur le commutateur. Reportez-vous à l'article Note:IPv6 Interface Configuration on Sx500 Series Stackable Switches.

Si vous cliquez sur IPv4, passez à l'Économiseur de temps :étape 6.

Étape 4. Cliquez sur le type d'adresse IPv6 à partir du type d'adresse IPv6. Les options sont les suivantes :

- Link Local : l'adresse IPv6 identifie les hôtes sur une liaison réseau unique. Il est utilisé uniquement sur le réseau local et n’est pas routable à partir du WAN.

- Global : l'adresse IPv6 est un type IPv6 de monodiffusion globale visible et accessible à partir d'autres réseaux.

Étape 5. Si Link Local est sélectionné pour le type d'adresse IPv6, sélectionnez l'interface sur laquelle le trafic de cette adresse est reçu dans la liste déroulante Link Local Interface.

Étape 6. Saisissez l'adresse IPv6/IPv4 ou le nom d'hôte du périphérique dans le champ Host IP Address/Name.

Étape 7. Cliquez sur la case d'option souhaitée dans le champ Durée de vie (TTL). Ceci est utilisé pour empêcher un cas où la trame envoyée entre dans une boucle sans fin. La commande traceroute termine quand la destination est atteinte ou quand cette valeur est atteinte.

- Use Default : les 30 sauts par défaut sont utilisés.

- Défini par l'utilisateur : saisissez le nombre maximal de sauts autorisés dans le champ TTL.

Étape 8. Sélectionnez la case d'option souhaitée dans le champ Délai d'attente.

- Use Default : les 3 secondes par défaut sont utilisées.

- Défini par l'utilisateur : saisissez la durée pendant laquelle le système attend le retour d'une trame avant d'être considéré comme perdu.

Étape 9. Cliquez sur Activer Traceroute.