Objectif

L'empilage des commutateurs Sx500 permet de configurer et de gérer tous les commutateurs de la pile en tant que commutateur logique unique. Vous pouvez considérer la pile comme une seule unité dans laquelle tous les ports de l'un des commutateurs empilés peuvent être utilisés et configurés à partir de l'unité active de la pile. Si vous ne connaissez pas les termes utilisés, consultez Cisco Business : Glossaire des nouveaux termes.

Cet article explique comment configurer une pile sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Périphériques pertinents

- Commutateurs empilables Sx500

Version du logiciel

- 1.2.7.76

Paramètres initiaux de la pile

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > System Mode and Stack Management. La page System Mode and Stack Management s'ouvre :

La zone Operational Status affiche les informations suivantes :

- Stack Mode : indique si le périphérique fait partie d'une pile ou pas.

- Autonome : le commutateur ne fait pas partie d'une pile et agit seul.

- Empilage natif : le commutateur fait partie d'une pile et agit en tant que membre/veille en fonction de la configuration utilisateur.

- Topologie de pile : si le commutateur fait partie d'une pile, ce champ affiche le type de topologie de pile utilisée.

Note: Votre pile de commutateurs peut différer selon les ports de pile utilisés, la manière dont les câbles de pile sont orientés et le processus de sélection du commutateur actif.

- Sonnerie : le commutateur fait partie d'une pile qui utilise la topologie en anneau et dispose d'une redondance complète. L'illustration ci-dessus présente un exemple de topologie de pile en anneau. Si la connexion d'un câble de pile échoue dans la topologie en anneau, la pile redevient une topologie en chaîne mais agit toujours comme une seule pile. Réparez ou remplacez la liaison défectueuse pour revenir à une topologie en anneau.

Note: Votre pile de commutateurs peut différer selon les ports de pile utilisés, la manière dont les câbles de pile sont orientés et le processus de sélection du commutateur actif.

- System Mode : indique si les périphériques de la pile sont en mode Couche 2 ou Couche 3. Le mode de couche 3 prend en charge les fonctions de routage.

- Active Election Status : affiche le mode de sélection de l'unité active de la pile. Les options possibles sont les suivantes :

- Sélection active automatique : l'option active est sélectionnée automatiquement.

- Force Active : indique que l'utilisateur actif est sélectionné et forcé. Même après le redémarrage, le commutateur reste actif si cette option est choisie. Sélectionnez la force active souhaitée dans la liste déroulante Stack Unit Number. Reportez-vous à l'étape 5 pour plus de détails.

- System Up Time : indique que l'élément actif est sélectionné en fonction du nombre de segments de temps (Up Time) échangés entre les commutateurs, chaque segment étant de 10 minutes. Le nombre le plus élevé est le nombre actif.

- ID d'unité : si les commutateurs ont les mêmes segments de temps, l'unité active est sélectionnée en fonction de l'ID d'unité le plus faible.

- Adresse MAC : si les commutateurs ont également le même ID d'unité, l'adresse MAC active est sélectionnée en fonction de l'adresse MAC disponible la plus basse.

Étape 2. Activez la case d'option dans le champ Mode système pour définir si la pile doit être en mode Couche 2 ou Couche 3 après le redémarrage. Lorsque le commutateur actif est configuré en mode Couche 2 ou Couche 3, les commutateurs membres sont également modifiés automatiquement.

Tous les périphériques connectés à la pile doivent être dans le même mode système.Note:

Étape 3. Cochez la case en regard du commutateur pour lequel vous souhaitez modifier les paramètres de pile dans le tableau Stack Administration Settings.

Les informations suivantes du commutateur s'affichent :

- Stack Unit Number : ID d'unité du commutateur de la pile.

- Model Name : nom du modèle du commutateur.

- Stack Connection 1 : informations du premier port de pile. Il est utilisé pour dépanner, configurer ou comprendre la connexion de la pile.

- Port : ID du port de pile. Exemple : S1 ou XG1.

- Speed : vitesse du premier port de pile.

- Neighbor : voisin du commutateur actif connecté au premier port de pile.

- Stack Connection 2 : informations du deuxième port de pile. Il est utilisé pour dépanner, configurer ou comprendre la connexion de la pile.

- Port : ID du port de pile. Exemple : S1 ou XG1.

- Speed : vitesse du deuxième port de pile.

- Neighbor : voisin du commutateur actif connecté au deuxième port de pile.

Étape 4. Choisissez Native Stacking dans la liste déroulante Stack Unit Mode.

Étape 5. Choisissez le numéro d'unité du commutateur dans la pile dans la liste déroulante Stack Unit Number. Sélectionnez Auto si vous souhaitez que le système numérote l'unité. Choisissez 1, 2, 3 ou 4 pour attribuer à l'unité le numéro d'unité désigné. Choisissez 1-Force Active ou 2-Force Active si vous voulez attribuer ce numéro à l'unité et en faire l'unité Active après le redémarrage.

Étape 6. Choisissez la paire de ports sur le commutateur à utiliser pour l'empilage dans la liste déroulante Stack Ports.

Note: Choisissez Combo 1G S1-S2 si vous utilisez des câbles cuivre Ethernet pour empiler les commutateurs ensemble. Choisissez G3/G4 si des câbles à fibre optique sont utilisés pour empiler les commutateurs ensemble.

Étape 7. Sélectionnez la vitesse de port de la pile dans la liste déroulante Stack Ports Speed. Les valeurs possibles sont 1G (1 Gigabit) et 5G (5 Gigabit). Si la connexion est de 100 Mbits/s, seule l'option 1G est disponible dans la liste déroulante. La vitesse du port doit être identique sur tous les commutateurs connectés à la pile.

Étape 8. Cliquez sur Apply and Reboot pour redémarrer le périphérique avec les paramètres configurés. Le redémarrage du commutateur prend 1 à 2 minutes.