Introduction

La qualité de service (QoS) est principalement utilisée pour améliorer les performances du réseau et est utilisée pour fournir les services souhaités aux utilisateurs. Il donne la priorité au flux de trafic en fonction du type de trafic. Généralement, le trafic vocal est prioritaire par rapport au trafic de données.

Dans ce scénario, les propriétés QoS vont être configurées sur un commutateur en mode de base et avec la priorité la plus élevée.

Objectif

L'objectif de ce document est de montrer comment configurer les propriétés QoS sur l'interface d'un commutateur empilable des gammes Sx500 et SG500X.

Périphériques pertinents

- Série Sx500

- Série SG500X

Version du logiciel

- 1.4.8.06

Configurer les propriétés QoS

Note: Les images peuvent varier légèrement en fonction du modèle exact du périphérique que vous utilisez. Les images ci-dessous proviennent du commutateur SG500X-48MP.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du commutateur et choisissez Quality of Service > General > QoS Properties.

Étape 2. Cliquez sur le mode QoS préféré. Les options sont les suivantes :

- Disable : QoS est désactivé sur le périphérique. Dans ce mode, tout le trafic est mappé à une file d'attente unique qui fait le meilleur effort et donc aucun type de trafic n'est prioritaire.

- Basic : QoS est activé sur le périphérique en mode Basic. Le mode de base est le mode dans lequel tout le trafic de la même classe reçoit le même traitement. Cette valeur est attribuée en externe. Cette valeur QoS détermine la classe de trafic et l'action QoS qui doivent être prises pour le trafic.

- Avancé : QoS est activé sur le périphérique en mode Avancé. Le mode avancé est le mode qui fonctionne par service QoS de flux. Il se compose d'une carte de classe et d'un régulateur. La carte Class indique le type de trafic qui est présent dans le flux et se compose également de quelques listes de contrôle d’accès. Les paquets qui correspondent à la liste de contrôle d’accès appartiennent à un flux. Le régulateur applique la QoS configurée au flux. Les valeurs de configuration QoS peuvent être les valeurs de file d'attente de sortie, DSCP ou CoS/802.1p et les actions qui peuvent être prises sur le trafic excédentaire.

Note: Dans cet exemple, Basic est sélectionné. Voici la configuration par défaut .

Étape 3. Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres.

Étape 4. Dans la table de configuration de la CoS d'interface, sélectionnez le type d'interface pour les propriétés QoS dans la liste déroulante Type d'interface, puis cliquez sur Aller pour afficher ou modifier ses interfaces correspondantes.

Note: Dans cet exemple, le port de l'unité 1/1 est choisi.

La table de configuration QoS affiche ensuite les ports en fonction du type d'interface choisi avec les colonnes suivantes :

- Interface : il existe deux types d'interface :

- Port : désigne les ports individuels du commutateur. Les options Port of Unit contiennent l'ensemble des ports qui peuvent être configurés par unité dans la pile. L'interface du port est représentée comme l'ID d'unité de l'unité (active, membre, en veille) de la pile et le nombre de logements d'extension disponibles dans celle-ci. Par exemple, le port de l'unité 1/2 indique que le port est connecté au commutateur dans la pile qui est configurée avec l'ID d'unité 1 et qu'il contient deux logements d'extension. Si vous ne connaissez pas les termes utilisés, consultez Cisco Business : Glossaire des nouveaux termes.

- LAG : indique le groupe d'agrégation de liaisons (LAG) du commutateur. Un LAG contient l'ensemble des ports. La configuration du type d’interface est effectuée sur le LAG, ce qui garantit que tous les ports du LAG sont configurés.

- Default CoS : affiche la valeur VPT (VLAN Priority Tag) par défaut pour les paquets entrants qui n'ont pas cette balise VLAN. La classe de classe de service par défaut est 0. Ces valeurs par défaut ne s'appliquent donc qu'aux trames qui ne sont pas marquées et celles qui sont en mode Basic et Trust CoS sont sélectionnées dans la page Global Settings.

Étape 5. Cochez la case de l'interface dans laquelle vous souhaitez définir la QoS, puis cliquez sur le bouton Modifier.

Note: Dans cet exemple, le port GE46 est choisi.

Étape 6. Dans la fenêtre Modifier la configuration QoS qui s'affiche, vérifiez que l'interface marquée est celle que vous avez choisie dans la page précédente. Sinon, sélectionnez l'interface appropriée dans le menu déroulant.

Étape 7. Dans la liste déroulante Default CoS, sélectionnez la valeur CoS par défaut à attribuer aux paquets entrants. Ce sont ceux qui n'ont pas de balise VLAN. La plage est comprise entre 0 et 7, où 0 correspond à la priorité la plus basse et 7 à la priorité la plus élevée.

Note: Dans cet exemple, la priorité est définie sur 7.

Étape 8. Cliquez sur Apply.

Vous avez maintenant correctement configuré les propriétés QoS sur le commutateur.

Copier les paramètres QoS

Pour appliquer la même configuration à un autre port, vous pouvez copier les paramètres d'un port à un autre. Procédez comme suit :

Étape 1. Dans le tableau de configuration de la CoS d'interface, cliquez sur le port que vous souhaitez copier, puis cliquez sur Copy Settings.

Note: Dans cet exemple, le port GE46 est choisi.

Étape 2. Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, saisissez le port sur lequel vous souhaitez appliquer les mêmes paramètres et cliquez sur Apply.

Note: Dans cet exemple, les paramètres de GE46 vont être copiés sur GE1 uniquement.

Vous avez maintenant copié correctement les paramètres QoS sur GE1.

Restaurer les paramètres d'usine

Pour restaurer les paramètres d'usine par défaut, procédez comme suit :

Étape 1. Dans la table de configuration de la CoS d'interface, cochez la case du ou des ports que vous souhaitez réinitialiser aux paramètres par défaut. Dans cet exemple, GE1 et GE6 sont choisis.

Note: Vous pouvez également cliquer sur la case située en haut du tableau pour vérifier tous les ports.

Étape 2. Cliquez sur Restaurer les valeurs par défaut.

Étape 3. Pour enregistrer définitivement la configuration, cliquez sur le bouton clignotant situé dans la partie supérieure de l'utilitaire Web.