Objectif

Les routes statiques IPv4 sont configurées manuellement vers une destination réseau. Les commutateurs gérés de la gamme 300 vous permettent de configurer des routes statiques pour atteindre un réseau distant ou pour rejeter une partie du réseau. Ces options sont utiles et peuvent vous permettre de déterminer quels réseaux vous voulez ajouter des routes statiques, et quels réseaux vous ne voulez pas gérer sur votre réseau, ce qui peut accroître la sécurité. Si vous ajoutez ou supprimez un réseau avec des routes statiques, vous devez mettre à jour la table des routes statiques en conséquence. Cet article explique comment configurer des routes statiques sur les commutateurs gérés de la gamme 300.

Périphériques pertinents

- Commutateurs gérés de la gamme SF/SG 300

Version du logiciel

- v 1.2.7.76

Configuration d'une route statique IPv4

Cette section explique comment configurer une route statique IPv4 sur les commutateurs gérés de la gamme 300.

Note: Les routes statiques ne peuvent être définies que lorsque le commutateur est en mode de couche 3. Par défaut, le commutateur est configuré en mode de couche 2. Pour passer en mode de couche 3, sélectionnez Administration > System Settings. En mode système, cliquez sur L3, puis sur Appliquer.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez IP Configuration > IPv4 Static Routes. La page IPv4 Static Routes s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur Add. La fenêtre Add IP Static Route apparaît.

Étape 3. Dans le champ Préfixe IP de destination, saisissez l'adresse IP de la destination vers laquelle vous souhaitez créer une route statique.

Étape 4. Dans le champ Masque, cliquez sur la case d'option appropriée pour entrer le masque de sous-réseau. Les options disponibles sont les suivantes :

Étape 5. Dans le champ Type de route, cliquez sur la case d'option appropriée pour définir le type de route statique. Les options disponibles sont les suivantes :

- Network Mask : saisissez le masque de sous-réseau IP complet.

- Prefix length : saisissez le masque de sous-réseau du préfixe de l'adresse IP de destination.

- Reject : rejette tout le trafic provenant de la route statique de destination.

- Remote : indique que la route est un chemin distant.

Étape 6. Si vous avez choisi Remote comme type de route à l'étape 5, le champ Next Hop Router IP Address est activé. Dans ce champ, saisissez l'adresse IP du saut suivant sur la route. Un saut représente le nombre de périphériques situés entre deux points d'extrémité.

Étape 7. Dans le champ Métrique, saisissez la distance administrative jusqu'au saut suivant.

Étape 8. Cliquez sur Apply pour enregistrer votre configuration.

Modifier/supprimer une route statique IPv4

Cette section explique comment modifier ou supprimer une route statique actuelle.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez IP Configuration > IPv4 Static Routes. La page IPv4 Static Routes s'ouvre :

Étape 2. Cochez la case de la route statique que vous voulez modifier ou supprimer.

Étape 3. (Facultatif) pour supprimer une route statique, cliquez sur Supprimer.

Étape 4. Pour modifier la route statique cochée, cliquez sur Modifier. La fenêtre Edit IPv4 Static Route apparaît.

Étape 5. (Facultatif) Si plusieurs routes statiques sont configurées et que vous souhaitez modifier une route statique différente de celle que vous avez choisie, sélectionnez la route statique souhaitée à modifier dans la liste déroulante Adresse IP de destination.

Étape 6. Dans le champ Métrique, saisissez la nouvelle valeur de métrique. La valeur métrique est la distance administrative vers le tronçon suivant.

Étape 7. Cliquez sur Apply pour enregistrer votre configuration.