Objectif

Par défaut, le commutateur géré de la gamme SF/SG 300 fonctionne en mode de couche 2. Dans ce mode, le commutateur utilise le matériel pour prendre des décisions de transmission en fonction des informations d’adresse MAC d’une trame. En mode de couche 3, le commutateur analyse uniquement le segment d’en-tête IP d’une trame à l’aide du matériel, par opposition à un routeur qui analyse l’intégralité du paquet avec le logiciel. Un commutateur fonctionnant en mode de couche 3 présente une faible latence et peut remplacer d’autres routeurs avec un débit similaire. Pour en savoir plus sur l'évolution des commutateurs de couche 3, cliquez ici.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment activer le mode de couche 3 sur le commutateur géré de la gamme SF/SG 300 à l'aide de l'interface utilisateur graphique (GUI) et de l'interface de ligne de commande (CLI).

Périphériques pertinents

- Commutateurs gérés de la gamme SF/SG 300

Version du logiciel

- 1.4.0.88

Passage en mode de couche 3 à l’aide de l’interface utilisateur graphique

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > System Settings. La page Paramètres système s'affiche.

Étape 2. Dans le champ Mode système, sélectionnez la case d'option L2 ou L3 pour sélectionner le mode dans lequel le commutateur s'exécutera. L2 signifie couche 2 (liaison de données). L3 signifie couche 3 (réseau). La valeur par défaut est L2.

La couche 2 (liaison de données) transmet les données en fonction des adresses MAC. La couche 3 (réseau) ajoute un niveau d’intelligence généralement présent dans les routeurs et la possibilité d’acheminer les données à l’aide d’adresses IP.Note:

Étape 3. Cliquez sur Apply.

Étape 4. Une fenêtre contextuelle s'affiche, indiquant que le changement du mode système entraîne le redémarrage automatique du commutateur et l'effacement du fichier de configuration initiale en cours. Cliquez sur OK pour continuer ; le commutateur redémarre.

Passage en mode de couche 3 à l’aide de l’interface de ligne de commande

Pour définir le commutateur en mode de couche 3, utilisez la commande suivante :

SG300#set system mode router

Afficher une vidéo relative à cet article...

Cliquez ici pour afficher d'autres présentations techniques de Cisco