Objectif

Le protocole SNTP (Simple Network Time Protocol) est une adaptation du protocole NTP (Network Time Protocol) utilisé pour synchroniser les horloges des ordinateurs sur Internet. Il est important que les périphériques qui sont mis en réseau aient un temps synchronisé afin qu'ils puissent exécuter efficacement des actions en temps réel les uns avec les autres. Pour ce faire, un serveur SNTP doit être ajouté au commutateur et une clé d'authentification SNTP doit être configurée. Une clé d'authentification permet à un périphérique de se synchroniser avec un serveur SNTP.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un serveur SNTP, reportez-vous à l'article Ajouter un serveur SNTP sur les commutateurs gérés de la gamme 300.

Cet article explique comment configurer l'authentification SNTP sur les commutateurs gérés de la gamme 300.

Périphériques pertinents

· SG300-10PP

· SG300-10MPP

· SG300-28PP-R

· SG300-28SFP-R

· SF302-08MPP

· SF302-08PP

· SF300-24PP-R

· SF300-48PP-R

Version du logiciel

· 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

· 6.2.10.18 [Tous les autres dispositifs applicables]

Authentification SNTP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Time Settings > SNTP Authentication. La page Authentification SNTP s'ouvre :

Étape 2. Cochez la case Activer dans le champ Authentification SNTP pour exiger l'authentification d'une session SNTP entre le commutateur et un serveur SNTP.

Étape 3. Cliquez sur Apply.

Étape 4. Cliquez sur Add pour ajouter une clé d'authentification. La fenêtre Add SNTP Authentication apparaît.

Étape 5. Saisissez le numéro utilisé pour identifier la clé d'authentification SNTP en interne dans le champ Authentication Key ID.

Étape 6. Sélectionnez la case d'option correspondant au type de clé souhaité dans le champ Authentication Key. Le serveur SNTP doit envoyer cette clé pour que le commutateur puisse la synchroniser.

· User Defined (Encrypted) : saisissez la clé au format chiffré.

· User Defined (Texte clair) : saisissez la clé au format texte brut.

Étape 7. Cochez la case Activer dans le champ Clé de confiance pour permettre au commutateur de recevoir des informations de synchronisation d'un serveur SNTP uniquement qui utilise la clé d'authentification définie.

Étape 8. Cliquez sur Apply. La clé d'authentification SNTP est configurée.

Étape 9. (Facultatif) Pour modifier une clé d'authentification SNTP, cochez la case de l'authentification STNP que vous souhaitez modifier et cliquez sur Modifier. La page Modifier s'affiche.

Étape 10. (Facultatif) Modifiez le paramètre à configurer. Le protocole SNTP envoie la clé d’authentification du commutateur à synchroniser avec elle.

· User Defined (Encrypted) : saisissez la clé au format chiffré.

· User Defined (Texte clair) : saisissez la clé au format texte brut.

· Trusted Key : décochez la case enable qui désactivera le commutateur pour recevoir des informations de synchronisation uniquement d'un serveur SNTP qui utilise la clé d'authentification définie.

Étape 11. (Facultatif) Pour supprimer une clé d'authentification SNTP, cochez la case de la clé d'authentification SNTP que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer.