Objectif

Des boucles surviennent dans un réseau lorsqu’il existe d’autres routes entre des hôtes. Les boucles d’un réseau étendu peuvent entraîner le transfert indéfini du trafic par les commutateurs de couche 2, ce qui augmente le trafic et réduit l’efficacité du réseau. Le protocole STP (Spanning Tree Protocol) fournit un chemin unique entre deux stations d’extrémité afin d’empêcher les boucles. Le protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) détecte les topologies de réseau pour fournir une convergence plus rapide et créer un réseau sans boucles. Ceci est particulièrement efficace lorsque la topologie du réseau est naturellement structurée en arborescence.

Cet article explique comment configurer RSTP par port sur les commutateurs gérés de la gamme 300.

Périphériques pertinents

· SG300-10PP

· SG300-10MPP

· SG300-28PP-R

· SG300-28SFP-R

· SF302-08MPP

· SF302-08PP

· SF300-24PP-R

· SF300-48PP-R

Version du logiciel

· 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

· 6.2.10.18 [Tous les autres dispositifs applicables]

Configuration globale Spanning Tree

Tout d'abord, vous devez vous assurer que les paramètres du protocole RSTP sont activés dans le commutateur.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Spanning Tree > État STP et paramètres globaux. La page État STP et paramètres globaux s'ouvre :

Étape 2. Cochez la case Activer dans le champ Spanning Tree pour activer STP.

Étape 3. Cliquez sur la case d'option Rapid STP dans le champ STP Operation Mode pour utiliser RSTP comme mode de fonctionnement de STP.

Étape 4. Cliquez sur l'une des options disponibles dans le champ BPDU Handling pour gérer les paquets BPDU (Bridge Protocol Data Unit) lorsque STP est désactivé :

Filtrage · : basé sur l'adresse MAC source. Avec cette option, le commutateur détermine que la destination de l’adresse MAC se trouve sur le même réseau ou sous-réseau, de sorte qu’il ne transfère pas le paquet et le supprime. Cette option détermine si le paquet doit être abandonné ou envoyé pour la destination souhaitée.

Inondation · : le paquet est inondé de tous les ports de transfert de son VLAN (à l'exception du port sur lequel il a été reçu). Une attaque supplémentaire de paquets dépasse la table et provoque une situation de basculement car le commutateur a une quantité limitée de mémoire pour stocker les adresses MAC. Les données sont pontées exclusivement au segment de réseau contenant l'ordinateur auquel elles sont spécifiquement destinées.

Étape 5. Cliquez sur l'une des options disponibles dans le champ Valeurs par défaut du coût du chemin pour affecter les coûts du chemin par défaut :

· Short : cette option utilise une plage comprise entre 1 et 65 535 pour les coûts de chemin de port.

· Long : cette option utilise une plage allant de 1 à 200 000 000 pour les coûts de chemin de port.

Étape 6. Cliquez sur Apply pour enregistrer vos paramètres.

Activer le protocole Spanning Tree rapide sur un port

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Spanning Tree > RSTP Interface Settings. La page RSTP Interface Settings s'ouvre :

Étape 2. Si un périphérique connecté est détecté via STP, sélectionnez l'interface connectée au périphérique et cliquez sur Activer la migration de protocole. Ceci effectue un test sur le périphérique connecté pour voir le type de STP. Le commutateur communique ensuite avec le périphérique connecté à l’aide du type STP correspondant du périphérique connecté

Étape 3. Dans la liste déroulante Filter (Filtre), choisissez s'il faut configurer un port ou un LAG (Groupe d'agrégation de liaisons).

Étape 4. Cliquez sur la case d'option du port /LAG que vous voulez activer RSTP.

Étape 5. Cliquez sur Edit. La fenêtre Edit RSTP Interface Settings apparaît.

Étape 6. Dans le champ Point to Point Administrative Status, cliquez sur l'une des options disponibles :

Note: Les ports définis en mode bidirectionnel simultané sont considérés comme des liaisons de port point à point.

· Enable : la fonction Enable permet de faire de ce port un port de périphérie RSTP et de le mettre en mode de transfert plus rapide que le STP normal.

· Disable : la fonction Disable (Désactiver) permet au port de ne pas être considéré comme point-à-point dans le cadre du protocole RSTP. Le protocole STP fonctionne à une vitesse régulière.

· Auto : détermine l'état du commutateur lui-même à l'aide des BPDU RSTP.

Les informations suivantes sur le port/LAG s'affichent :

· Point to Point Operational Status : s'affiche si la distance administrative point à point est définie sur auto.

Rôle · : rôle du port attribué par STP pour fournir le chemin STP.

Mode · : mode Spanning Tree actuel.

· Fast Link Operational Status : état de la liaison rapide.

· Port Status : état RSTP sur le port.

Étape 7. Cliquez sur apply pour enregistrer vos modifications.