Objectif

Les commutateurs sont accessibles et configurés de plusieurs manières, mais l'accès à un commutateur via une interface de ligne de commande (CLI) permet de récupérer les informations d'identification de l'utilisateur telles que le mot de passe administrateur du périphérique.

Ce document explique comment accéder aux commutateurs de la gamme Sx300 via l'interface de ligne de commande à l'aide d'un hyperterminal.

Note: Cet article suppose que l'utilisateur utilise Windows XP.

Périphériques pertinents

· série SG300

Gamme · SF300

Version du logiciel

•v 1.2.7.76

Procédure d'accès à l'interface de ligne de commande

Ce document utilise le système d'exploitation Windows XP ; cependant, vous pouvez utiliser n'importe quel émulateur de terminal (programme de communication série) avec le système d'exploitation présent. Les propriétés du port COM resteront constantes pour tout émulateur de terminal tiers choisi.

Étape 1. Cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Communication > Hyper Terminal. La fenêtre Hyper Terminal s'ouvre.

Étape 2. Entrez le nom de la connexion dans le champ Nom.

Étape 3. Choisissez une icône parmi les icônes données dans le champ Icône.

Étape 4. Click OK. La fenêtre Se connecter à s'ouvre.

Étape 5. Choisissez COM1 dans la liste déroulante du champ Se connecter à l'aide. Nous n'avons pas besoin de configurer les détails de l'emplacement, car nous utilisons le port COM.

Étape 6. Click OK. La fenêtre Propriétés COM1 s'ouvre.

Étape 7. Choisissez le débit en bauds dans la liste déroulante Bits par seconde. La valeur par défaut est 115200; il est possible de modifier ce paramètre à partir de l'interface utilisateur graphique et de l'interface de ligne de commande.

Étape 8. Choisissez 8 dans la liste déroulante du champ Bits de données.

Étape 9. Choisissez Aucun dans la liste déroulante du champ Parité.

Étape 10. Choisissez 1 dans la liste déroulante du champ Bits d'arrêt.

Étape 11. Choisissez Aucun dans la liste déroulante du champ Contrôle de flux.

Note: Les propriétés du port COM peuvent être modifiées après la connexion au périphérique.

Étape 12. Click OK.

Étape 13. Cliquez sur Entrée sur le clavier et indiquez les informations d'identification de connexion.