Objectif

L'objectif de ce document est de configurer le routage interVLAN de couche 3 sur 300 commutateurs.

Périphériques pertinents

•Commutateurs de la gamme 300

Procédure pas à pas

Conditions préalables

1. Assurez-vous que la fonctionnalité de couche 3 est activée. Pour plus d'informations sur l'activation du mode de couche 3 sur la version 1.2.7.76 ou antérieure du microprogramme, reportez-vous à Comment configurer le mode de couche 3 pour SX300. Pour les micrologiciels ultérieurs, reportez-vous à Commutation en mode de couche 3 sur les commutateurs de la gamme SF/SG 300.

2. Assurez-vous que plusieurs VLAN sont configurés.

Créer des VLAN

Étape 1. Utilisez l'interface graphique du commutateur pour sélectionner VLAN Management > Create VLAN.

Étape 2. Cliquez sur Add pour créer un nouveau VLAN et entrer des paramètres VLAN.

Étape 3. Pour ajouter un seul bouton radio VLAN de vérification VLAN et entrer les informations VLAN. Répétez cette étape pour créer d’autres VLAN.

ID de VLAN · : numéro de VLAN.

· VLAN Name : description du VLAN.

Étape 4. Pour ajouter une plage de VLAN, activez la case d'option Plage et entrez la plage d'adresses IP.

Plage de VLAN · : plage de numéros de VLAN.

Étape 5. Cliquez sur Apply pour enregistrer.

Affecter le port au VLAN

Étape 1. Utilisez l'interface graphique du commutateur pour sélectionner VLAN Management > Port to VLAN.

Étape 2. Choisissez le numéro d'ID VLAN dans le menu déroulant ID VLAN et type d'interface dans le menu Type d'interface.

Étape 3. Cliquez sur Go pour afficher l'état d'appartenance VLAN du port sélectionné.

Étape 4. Choisissez un type d'interface parmi les cases d'option.

· Access : l'interface est membre non balisé d'un VLAN unique.

Trunk · : l'interface n'est pas membre d'un VLAN étiqueté spécifique.

· Général : l'interface prend en charge un ou plusieurs VLAN balisés et non balisés.

Étape 5. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer

Configurer le routage InterVLAN

Étape 1. Utilisez l'interface graphique du commutateur choisissez IP Configuration > Management and IP interfaces > IPv4 Interface. Les pages IPv4 Interface s'affichent.

Étape 2. Cliquez sur Add pour attribuer une adresse IP aux VLAN.

Étape 3. Cochez VLAN et sélectionnez VLAN ID number dans le menu déroulant.

Étape 4.  Attribuez une adresse IP aux VLAN.

· IP Address Type : mode d'attribution de l'adresse IP.

- Adresse IP dynamique — Attribution d'adresse IP dynamique DHCP.

- Adresse IP statique : affectation d'adresse IP configurée manuellement.

Étape 5.Cliquez sur Apply to Save.