Objectif

Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole de couche application utilisé pour gérer et surveiller un réseau. Pour que les différentes fonctionnalités SNMP fonctionnent correctement, vous devez d'abord activer le service SNMP. Cet article explique comment activer le service SNMP sur les commutateurs gérés de la gamme 300.

Périphériques pertinents

Commutateurs gérés · série SF/SG 300

Version du logiciel

•1.3.0.62

Activer le service SNMP

Étape 1. connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Security > TCP/UDP Services. La page Services TCP/UDP s'ouvre :

Étape 2. Cochez la case Service SNMP pour activer les fonctionnalités SNMP sur le commutateur.

Étape 3. Cliquez sur Apply pour activer le service SNMP.