Objectif

Telnet est un protocole réseau qui permet à un périphérique d’être contrôlé par une interface de ligne de commande sur Internet ou un réseau local.  Lorsque Telnet est activé, un administrateur peut configurer le commutateur à l’aide d’une application cliente Telnet. Cependant, comme les messages Telnet ne sont pas chiffrés, il est recommandé d'utiliser le service SSH.

Cet article explique comment activer les services Telnet sur les commutateurs gérés SF/SG 300 et SF/SG 500.

Périphériques pertinents

Commutateurs gérés · série SF/SG 300

Commutateurs gérés · série SF/SG 500

Version du logiciel

•v 1.4.1.3

Activer le service Telnet

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Security > TCP/UDP Services. La page Services TCP/UDP s'ouvre :

Étape 2. Cochez Enable dans la case Telnet Service pour activer l'accès du commutateur via Telnet.

Étape 3. Cliquez sur Apply pour activer immédiatement le service Telnet.

Note: Pour le système d'exploitation Windows, la commande telnet n'est pas disponible dans CMD tant qu'elle n'est pas activée par le système d'exploitation. Pour plus d'informations, reportez-vous à Telnet Windows : Page Foire aux questions.

Étape 4. Pour accéder au commutateur via Telnet, ouvrez l’invite de commandes et entrez telnet n.n.n.n. Entrez le même nom d'utilisateur et le même mot de passe que celui utilisé pour accéder à l'interface utilisateur graphique.

Note: n.n.n.n représente l'adresse IP du commutateur. L'adresse IP par défaut des commutateurs est 192.168.1.254.