Objectifs

Le réseau local virtuel (VLAN) permet à un groupe d’hôtes qui ne sont pas connectés au même commutateur de communiquer comme s’ils se trouvaient sur le même domaine de diffusion. Une interface qui a un trafic VLAN doit avoir les VLAN affectés à cette interface, ou les paquets peuvent être abandonnés.

Cet article explique comment afficher l'appartenance VLAN d'une interface sur les commutateurs gérés de la gamme 300.

Périphériques pertinents

Commutateurs gérés · gamme 300

Afficher les appartenances VLAN

Étape 1. Utilisez l'utilitaire de configuration du commutateur pour sélectionner VLAN Management > Port VLAN Membership. La page Port VLAN Membership s'affiche.

Étape 2. Sélectionnez Port ou LAG dans la liste déroulante Type d'interface égal à et cliquez sur Go pour afficher les appartenances VLAN sur ce type d'interface.

Étape 3. Les informations suivantes sont affichées pour chaque interface :

· Port : identifiant de l'interface.

Mode · : mode VLAN dans lequel se trouve l'interface. Les différents modes sont les suivants :

- Accès : tous les paquets sont transmis sans étiquette et tous les paquets entrants sont associés au VLAN non étiqueté auquel l'interface a adhéré. Une interface en mode d’accès ne peut être séparée que d’un VLAN et ne doit pas être étiquetée.

- Trunk : transmet les paquets étiquetés et non étiquetés comme configurés. Une interface en mode d’agrégation peut être séparée d’un ou plusieurs VLAN balisés, mais ne peut être séparée que d’un VLAN non balisé.

- General : transmet les paquets étiquetés et non étiquetés comme configurés. Une interface peut être séparée de plusieurs VLAN balisés et non balisés.

· PVID : le PVID (Port VLAN Identifier) identifie le VLAN par défaut pour cette interface. Si l'interface est en mode d'accès ou de liaison, le PVID sera un VLAN non balisé. En mode Général, le PVID peut être un VLAN balisé ou non balisé.

· Operational VLANs : liste délimitée par des virgules avec les VLAN auxquels l'interface s'est jointe. Chaque ID de VLAN est suivi d'une lettre indiquant si le VLAN est balisé, non balisé ou utilisé en interne pour cette interface.

- U : l'interface est un membre non balisé du VLAN.

- T : l'interface est un membre balisé du VLAN.

- I - L’interface est membre d’un VLAN utilisé en interne par le commutateur à ses propres fins.