Objectif

Le protocole GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) permet aux périphériques d’échanger dynamiquement des informations de configuration VLAN pour faciliter la configuration des VLAN. Lorsque le commutateur reçoit des informations VLAN via GVRP et GVRP Registration, l'interface de réception se connecte à ce VLAN. Si une interface tente de joindre un VLAN qui n'existe pas et que la création de VLAN dynamique est activée, le commutateur crée automatiquement le VLAN.

Cet article explique comment activer et configurer GVRP sur les commutateurs gérés de la gamme 300.

Périphériques pertinents

Commutateurs gérés · série SF/SG 300

Version du logiciel

•v 1.3.0.62

Configurer GVRP

Activer GVRP globalement

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez VLAN Management > GVRP Settings. La page GVRP Settings s'ouvre :

Étape 2. Cochez la case GVRP Global Status pour activer GVRP globalement sur le commutateur.

Étape 3. Cliquez sur Apply pour activer les fonctionnalités GVRP.

Configuration des paramètres GVRP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez VLAN Management > GVRP Settings. La page GVRP Settings s'ouvre :

Étape 2. Choisissez Port ou LAG dans le filtre : Type d'interface égal à la liste déroulante.

Étape 3. Cliquez sur Aller pour afficher les paramètres du type d'interface choisi.

Étape 4. Cliquez sur la case d'option de l'interface sur laquelle vous souhaitez configurer GVRP.

Étape 5. Cliquez sur Edit pour modifier les paramètres GVRP de l'interface sélectionnée. La fenêtre Modifier le paramètre GVRP apparaît.

Étape 6. (Facultatif) Activez la case d'option appropriée et sélectionnez une nouvelle interface dans la liste déroulante Port ou LAG pour modifier l'interface dont vous souhaitez modifier les paramètres.

Remarque : les ports doivent être configurés en mode Général ou Trunk pour prendre en charge GVRP. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'article Configuration des ports agrégés sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Étape 7. (Facultatif) Cochez la case Activer dans le champ État GVRP pour activer les fonctionnalités GVRP sur cette interface.

Étape 8. (Facultatif) Cochez la case Activer dans le champ Création dynamique de VLAN pour qu'un VLAN soit créé dynamiquement s'il n'existe pas lorsque des informations GVRP sont reçues pour ce VLAN sur l'interface sélectionnée. Si la création dynamique de VLAN est désactivée, le commutateur ne reconnaît que les VLAN qui ont été créés manuellement.

Étape 9. (Facultatif) Cochez la case Activer dans le champ Enregistrement GVRP pour que l'interface sélectionnée se joigne à un VLAN lorsque des informations GVRP sont reçues pour ce VLAN sur l'interface sélectionnée. Si l'enregistrement GVRP est désactivé, une interface s'associe uniquement à un VLAN sur lequel elle est configurée manuellement.

Étape 10. Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres GVRP mis à jour pour l'interface sélectionnée, puis cliquez sur Close pour quitter la fenêtre Edit GVRP Setting.

Copier les paramètres GVRP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez VLAN Management > GVRP Settings. La page GVRP Settings s'ouvre :

Étape 2. Choisissez Port ou LAG dans le filtre : Type d'interface égal à la liste déroulante.

Étape 3. Cliquez sur Aller pour afficher les paramètres du type d'interface choisi.

Étape 4. (Facultatif) Pour copier les paramètres GVRP d'une interface sur plusieurs autres interfaces, cliquez sur la case d'option de l'interface souhaitée et cliquez sur Copier les paramètres. La fenêtre Copy Settings s'affiche.

Étape 5. Saisissez le ou les numéros d'interface ou le ou les noms d'interface des interfaces auxquelles vous souhaitez copier les paramètres de l'interface choisie dans le champ fourni.

Étape 6. Cliquez sur Apply pour appliquer les paramètres ou cliquez sur Close pour annuler vos modifications.