Objectif

Le protocole GVRP (Generic Attribute Registration Protocol) permet aux commutateurs et autres périphériques réseau de pont dotés de fonctionnalités GVRP d'échanger de manière unique des informations de configuration VLAN et d'autoriser des VLAN gérés dynamiquement.

Les paquets GARP peuvent contenir plusieurs messages et chaque message peut contenir plusieurs attributs. Chaque message a un type d'attribut et chaque attribut a une longueur, un événement et une valeur. L'événement d'un attribut détermine s'il faut enregistrer ou supprimer cet attribut et s'il faut envoyer un message propre. Un participant GVRP envoie l'ID de VLAN dans les paquets GARP et le commutateur est en mesure d'enregistrer le VLAN dans lequel se trouve un périphérique et par lequel il peut être atteint.

La page Statistiques de l'interface Web des commutateurs gérés de la gamme 300 affiche toutes les activités GVRP pour l'interface configurée pour GVRP. Cet article explique comment afficher les statistiques GVRP sur les commutateurs gérés de la gamme 300.

Périphériques pertinents

Commutateurs gérés · série SF/SG 300

Version du logiciel

•1.3.0.62

Afficher les statistiques GVRP

Note: L'état global GVRP doit être activé. En outre, le protocole GVRP doit être activé sur l'interface que vous souhaitez afficher les statistiques GVRP. Pour plus d'informations sur la configuration GVRP, reportez-vous à l'article Configuration of GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) on 300 Series Managed Switches.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Status and Statistics > GVRP. La page GVRP s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur la case d'option de l'un des types d'interface disponibles dans le champ Interface. Les types d'interface disponibles sont les suivants :

· Port : choisissez dans la liste déroulante Port le port physique à partir duquel vous souhaitez afficher les statistiques GVRP.

· LAG : choisissez dans la liste déroulante Link Aggregation Group (LAG) le port LAG à partir duquel vous souhaitez afficher les statistiques GVRP. Un port LAG est un port logique qui combine les capacités de plusieurs ports physiques pour fournir plus de bande passante.

Étape 3. Cliquez sur l'une des options disponibles pour actualiser les informations statistiques GVRP dans le champ Taux d'actualisation. Les options disponibles sont les suivantes :

No Refresh : sélectionnez cette option pour ne pas actualiser la page GVRP.

· 15 sec : sélectionnez cette option pour actualiser la page GVRP toutes les 15 secondes.

· 30 sec : sélectionnez cette option pour actualiser la page GVRP toutes les 30 secondes.

· 60 sec : sélectionnez cette option pour actualiser la page GVRP toutes les 60 secondes.

La page GVRP affiche les informations suivantes sur le trafic GVRP sur l'interface choisie :

· Paquets GVRP reçus/transmis :

- Join Empty : nombre de paquets envoyés pour déclarer un attribut non enregistré sur le périphérique qui a envoyé l'attribut.

- Vide : nombre de paquets envoyés pour inviter d'autres périphériques à envoyer des paquets Join In et Join Empty.

- Leave Empty : nombre de paquets envoyés pour supprimer un attribut non enregistré sur le périphérique qui l'envoie.

- Join In : nombre de paquets envoyés pour déclarer un attribut enregistré sur le périphérique qui a envoyé l'attribut.

- Leave In : nombre de paquets envoyés pour supprimer un attribut enregistré sur le périphérique qui a envoyé l'attribut.

- Leave All : nombre de paquets envoyés pour supprimer tous les attributs.

Statistiques d'erreur GVRP ·

- Invalid Protocol ID : nombre de paquets avec des erreurs d'ID de protocole.

- Invalid Attribute Type : nombre de paquets contenant des erreurs dans le message.

- Invalid Attribute Value : nombre de paquets contenant des erreurs dans la valeur d'attribut. La valeur d'attribut contient l'ID VLAN.

- Invalid Attribute Length : nombre de paquets contenant des erreurs dans la longueur d'attribut.

- Invalid Attribute Event : nombre de paquets avec des erreurs d'événement d'attribut. L'événement Attribute décrit l'événement à exécuter pour cet attribut lorsqu'il est reçu.

Étape 4. (Facultatif) Pour effacer les statistiques de trafic GVRP pour l'interface sélectionnée, cliquez sur Effacer les compteurs d'interface.

Étape 5. (Facultatif) Pour effacer les compteurs de toutes les interfaces, cliquez sur Effacer tous les compteurs d'interfaces.