Objectifs

L'utilisation du processeur est une mesure de la charge de travail sur le processeur. Ce commutateur peut suivre l'utilisation du processeur et afficher le pourcentage de capacité du processeur utilisé au cours des cinq dernières secondes, une minute et cinq minutes.

Ce document explique comment activer le service de mesure de l'utilisation du CPU et afficher l'utilisation du CPU sur le commutateur de la gamme 300.

Périphériques pertinents

•Commutateurs de la gamme 300

Procédure pas à pas

Note: L'activation et l'affichage de l'utilisation du processeur nécessitent un niveau de privilège utilisateur 15.

Activer la mesure de l'utilisation du processeur

Étape 1. À l’invite de commandes, entrez telnet 192.168.1.254 pour accéder à l’interface de ligne de commande de ce périphérique sur l’adresse IP par défaut.

Étape 2. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Note: Le nom d'utilisateur par défaut est cisco et le mot de passe par défaut est cisco.

Étape 3. Entrez config pour passer en mode de configuration globale.

Étape 4. Entrez service cpu-utilisation pour activer la mesure de l'utilisation du processeur.

Vous pouvez également entrer no service cpu-utilisation pour désactiver la mesure de l'utilisation du processeur.

Note: Le service d'utilisation du CPU ne peut être activé ou désactivé que dans le mode de configuration globale. Si le nom d'hôte de l'invite de commandes ne se termine pas par (config)#, entrez config pour passer en mode de configuration globale.

Étape 5. Entrez exit pour quitter le mode de configuration globale.

Étape 6. (Facultatif) Tous les paramètres modifiés seront perdus si le commutateur est hors tension. Pour rendre les modifications permanentes, entrez copy running-config startup-config et saisissez Yes pour copier le fichier de configuration actuel dans le fichier de configuration initiale.

Étape 8. Entrez exit à nouveau pour mettre fin à la session.

Afficher l'utilisation du processeur

Étape 1. À l’invite de commandes, entrez telnet 192.168.1.254 pour accéder à l’interface de ligne de commande de ce périphérique sur l’adresse IP par défaut.

Étape 2. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Étape 3. Entrez show cpu use pour afficher l'utilisation du processeur au cours des cinq dernières secondes, une minute et cinq minutes.

Note: Le service d'utilisation du processeur doit avoir été précédemment activé pour que toutes les mesures soient affichées.

Note: L'utilisation du CPU ne peut être vue qu'en mode d'exécution privilégié. Si le nom d’hôte de l’invite de commandes se termine par (config)#, entrez exit pour quitter le mode de configuration globale et entrez en mode d’exécution privilégié. Par défaut, les nouvelles sessions seront en mode d’exécution privilégié.

Étape 4. Entrez exit pour mettre fin à la session.