Objectifs

Un nom d'hôte est une étiquette qui est attribuée à un périphérique pour le distinguer des autres périphériques. Le nom de périphérique par défaut d'un commutateur de la gamme 300 est « switch » associé aux 6 derniers caractères de l'adresse MAC du périphérique. Le nom d'hôte du périphérique apparaît dans l'invite de commandes après chaque commande, et il peut être plus utile d'attribuer un nom différent pour distinguer ce périphérique des autres périphériques lors de l'utilisation de l'interface de ligne de commande.

Ce document explique comment attribuer le nom d'hôte du périphérique à un commutateur de la gamme 300 à l'aide de l'interface de ligne de commande.

Périphériques pertinents

•Commutateurs de la gamme 300

Procédure pas à pas

Note: La modification du nom d'hôte du périphérique nécessite le niveau de privilège utilisateur 15.

Attribuer le nom d'hôte du périphérique

Étape 1. À l’invite de commandes, entrez telnet 192.168.1.254 pour accéder à l’interface de ligne de commande de ce périphérique sur l’adresse IP par défaut.

Étape 2. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Note: Le nom d'utilisateur par défaut est cisco et le mot de passe par défaut est cisco.

Étape 3. Entrez config pour passer en mode de configuration globale.

Étape 4. Pour modifier le nom d'hôte du périphérique, deux options sont disponibles :

Entrez hostname [name] pour attribuer un nouveau nom d'hôte au périphérique.

Note: Le nom doit commencer par une lettre, se terminer par une lettre ou un chiffre et ne peut contenir que des lettres, des chiffres et des tirets.

· Entrez no hostname pour rétablir le nom d'hôte par défaut.

Étape 5. Entrez exit pour quitter le mode de configuration globale.

Étape 6. (Facultatif) Tous les paramètres modifiés seront perdus si le commutateur est hors tension. Pour rendre les modifications permanentes, entrez copy running-config startup-config et saisissez Yes pour copier le fichier de configuration actuel dans le fichier de configuration initiale.

Étape 7. Entrez exit à nouveau pour mettre fin à la session.