Objectif

802.1X est une norme IEEE pour le contrôle d'accès réseau basé sur les ports (PNAC). Il fournit une méthode d'authentification aux périphériques connectés aux ports. La norme 802.1X est composée de trois parties. L'utilisateur ou le client, appelé demandeur, qui souhaite être authentifié ; le serveur qui effectue l'authentification ; et le périphérique entre les deux appelé authentificateur. Les plages de temps sont utilisées pour définir une période pendant laquelle 802.1x est actif sur les ports 802.1x activés. Cela peut être utile pour limiter l’accès à un réseau à certains moments. Par exemple, un administrateur réseau peut limiter l'accès au réseau du bureau aux heures d'ouverture seulement. Le commutateur de la gamme 300 prend en charge jusqu'à 20 plages de temps absolues.

Pour qu'une plage de temps prenne effet, elle doit être liée à un port via la page Authentification des ports. Référez-vous à l'article 802.1X Port Authentication Configuration on 200/300 Series Managed Switches pour plus d'informations.

Cet article explique comment configurer des plages de temps absolues et récurrentes sur les commutateurs gérés de la gamme 300.

Périphériques pertinents

Commutateurs gérés · série SF/SG 300

Version du logiciel

•1.3.0.62

Configuration de plage de temps absolue

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Security > 802.1X > Time Range. La page Plage de temps s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur Add. La fenêtre Ajouter une plage de temps apparaît.

Étape 3. Saisissez le nom de la plage de temps dans le champ Time Range Name.

Étape 4. Sélectionnez la case d'option correspondant à l'heure de début souhaitée dans le champ Heure de début absolue.

· Immédiat : l'intervalle de temps commence à partir de l'heure à laquelle il est créé.

· Date and Time : sélectionnez l'heure de début dans la liste déroulante.

Étape 5.Cliquez sur la case d’option qui correspond à l’heure de fin souhaitée dans le champ Heure de fin absolue.

· Infinite : la plage de temps est infinie et ne se termine jamais.

· Date and Time : sélectionnez l'heure de fin dans la liste déroulante.

Étape 6. Cliquez sur Apply. La plage de temps est créée.

Étape 7. Pour modifier une plage de temps, cochez la case de la plage de temps que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Modifier.

Étape 8. Pour supprimer une plage horaire, cochez la case de la plage horaire que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Supprimer.

Configuration de la plage récurrente

Une plage de temps récurrente est une plage de temps configurée parallèlement à une plage de temps absolue. Il permet de définir plus en détail quand 802.1x est actif sur un port 802.1x activé. Un port est considéré comme actif uniquement si les plages de temps absolue et périodique ont été respectées.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Security > 802.1X > Recurring Range. La page Plage périodique s'ouvre :

Étape 2. Dans la liste déroulante Nom de la plage de temps égal à, sélectionnez la plage de temps absolue à laquelle vous souhaitez appliquer une plage périodique.

Étape 3. Cliquez sur Go. Les plages récurrentes qui ont été appliquées à la plage de temps spécifiée s'affichent.

Étape 4. Cliquez sur Add. La fenêtre Ajouter une plage récurrente apparaît.

Étape 5. Dans la liste déroulante Nom de la plage de temps, sélectionnez la plage de temps à laquelle s'appliquera la plage périodique.

Étape 6. Configurez l'heure de début de la plage récurrente à partir de la liste déroulante Jour de la semaine et Heure dans le champ Heure de début récurrente.

Étape 7. Configurez l'heure de fin de la plage récurrente à partir de la liste déroulante Jour de la semaine et Heure dans le champ Heure de fin récurrente.

Étape 8. Cliquez sur Apply. La plage récurrente est ajoutée à la plage de temps.

Étape 9. Pour supprimer une plage récurrente, cochez la case de la plage récurrente que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Supprimer.