Objectif

Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est une technologie qui configure automatiquement les adresses IP aux hôtes d’un réseau. Le relais DHCP est une fonctionnalité utilisée par un commutateur (appelé agent de relais) pour permettre la communication DHCP entre les hôtes et les serveurs DHCP distants qui ne sont pas sur le même réseau. Lorsqu'un client envoie une diffusion DHCP pour une adresse IP, l'agent de relais transmet la requête au sous-réseau sur lequel réside le serveur DHCP distant. La page Propriétés permet d'activer globalement le relais DHCP et d'établir une connexion entre le commutateur et un serveur DHCP distant. La page Paramètres d'interface est utilisée pour activer le relais DHCP sur les interfaces spécifiées.

L'objectif de cet article est d'expliquer comment configurer le relais DHCP sur les commutateurs gérés de la gamme 300.

Périphériques pertinents

Commutateurs gérés · série SF/SG 300

Version du logiciel

•v 1.2.7.76

Configuration du relais DHCP

Propriétés

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez IP Configuration > DHCP > Properties. La page Propriétés s'ouvre :

Étape 2. (Facultatif) Cochez Enable dans le champ Option 82 pour activer l'option 82 pour les paquets DHCP. L'option 82 est utilisée pour protéger le commutateur contre les attaques telles que l'usurpation d'adresse IP et MAC. L'option 82 fournit des informations sur l'emplacement du client DHCP en insérant l'ID de circuit (nom d'interface auquel le client DHCP est connecté et nom de VLAN qui correspond à l'interface) et l'ID distant (adresse MAC du commutateur) dans l'en-tête de paquet du paquet DHCP. Le serveur DHCP utilise ensuite ces informations pour attribuer une adresse IP.

Étape 3. Cochez Enable dans le champ DHCP Relay pour activer globalement le relais DHCP sur le commutateur.

Étape 4. Click Save. Le relais DHCP est configuré sur le commutateur.

Étape 5. Cliquez sur Add pour établir un chemin entre le commutateur et le serveur DHCP. La fenêtre Add DHCP Server apparaît.

Le champ IP Version affiche la version IP du serveur DHCP. Actuellement, les commutateurs 300 prennent uniquement en charge le relais DHCP vers les serveurs DHCP IPv4.

Étape 6. Entrez l'adresse IP du serveur DHCP dans le champ DHCP Server IP Address.

Étape 7. Cliquez sur Apply. Le serveur DHCP est configuré pour utiliser la table du serveur de relais DHCP.

Interfaces de relais DHCP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez IP Configuration > DHCP > Interface Settings. La page Paramètres d'interface s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur Add pour configurer une interface pour autoriser le relais DHCP. La fenêtre Add DHCP Snooping VLAN apparaît.

Étape 3. Choisissez une interface dans la liste déroulante Interface.

Étape 4. Cochez Enable dans le champ DHCP Relay pour activer le relais DHCP sur l'interface spécifiée. En mode Couche 2, le commutateur prend uniquement en charge le relais DHCP sur les VLAN. En mode de couche 3, le commutateur prend en charge le relais DHCP sur les ports, les LAG et les VLAN.

Étape 5. Cliquez sur Apply. Le relais DHCP est activé sur l'interface.